目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

使用CTC

1.1.  验证并记录所有现有警报

1.2.  验证软件版本

1.3.  验证硬盘详细信息

1.4.  创建数据库备份

1.5.  BITS计时

1.6.  准备ECU拆除

1.7.  删除ECU1

1.8.  过帐检查

简介

本文档介绍如何成功交换安装在NCS4016系统中的在用外部连接单元(ECU)，并替换为ECU 2。它还提供了删除/安装ECU的步骤。

先决条件

开始此程序之前，NCS4016系统必须运行6.5.26或更高版本的软件。

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科传输控制器(CTC)工艺接口

- 适用于思科NCS4000系列的CLI Cisco IOS®

- 思科NCS4000系列包括(NCS4016/NCS4009)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 本文中详述的程序不影响流量。

- 本文假设NCS4000机箱是4016或4009机架。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

注意：如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

使用CTC

1.建立与NCS4K的连接，并验证6.5.26的最低软件版本。开始之前：

- 确保您已设置符合硬件和软件要求的计算机以使用CTC。

- 确保已安装完整的映像。如果安装了mini.iso映像，则必须在NCS 4000系统上安装ncs4k-mgbl.pkg。

- 完成XML代理的配置。

- 完成HTTP配置。

- 为通用多协议标签交换(GMPLS)运行snmp-server ifindex persist命令，以在重新加载时保留其链路。

步骤1.a.从连接到NCS 4016机架的计算机启动Web浏览器，例如Windows Internet Explorer或Mozilla Firefox Web浏览器或CTC Launcher。

第1.b步在浏览器URL字段中，输入NCS 4016 IPv4虚拟IP地址。在本例中为192.168.1.3。

第1.c步按Enter。

第1.d步如果使用Internet Explorer，则可能会显示“安全警告”，询问您是否要打开Web内容。如果出现此弹出窗口，请单击允许。

步骤1.e如果出现“Java插件安全警告”对话框，请按Run按钮，并在请求时安装公钥安全证书。

第1.f步将显示CTC启动器窗口，如下所示。CTC是下载到笔记本电脑的Java小程序。要确保CTC版本不过期，请单击Settings...，然后在“CTC启动程序设置”窗口中单击Delete Cache选项和OK按钮。

第1.g步删除缓存后，单击“CTC启动程序窗口”上的“启动CTC”。

第1.h步由于应用程序未缓存，因此会出现CTC下载进度窗口，此过程可能需要几分钟时间。下载后，将显示警告消息窗口，如下所示。Click OK.

步骤1.i.在CTC登录窗口中，键入用户名和密码。单击Login，如图所示：

1.1.  验证并记录所有现有警报

1.2.  验证软件版本

第1.2.a步导航至维护>软件>安装。

第1.2.b步要完成此过程，软件必须至少为6.5.26软件。

1.3.  验证硬盘详细信息

1.4.  创建数据库备份

第1.4.a步创建数据库备份。

第1.4.b步导航至“维护”>“数据库”，然后选择“数据库备份”。

第1.4.c步选择/输入包含文件名的完整路径以在节点上保存备份。

第1.4.d步单击OK 以保存文件。

第1.4.e步记录备份文件位置。

1.5.  BITS计时

如果NCS4K使用BITS定时，请记录这两个命令的输出。如果未使用计时，请跳至下一节。

第1.5.a步使用putty或任何其他终端程序启动CLI。

第1.5.b步记录命令show controller timing controller clock的输出。

第1.5.c步记录命令show frequency synchronization clock-interfaces brief的输出。

1.6.  准备ECU拆除

第1.6.a步启动CTC，导航至Node View > Maintenance Tab，单击左下角的ECU Upgrade Pane（ECU升级窗格）。单击“Detach(分离)”按钮。

第1.6.b步如果要继续“分离操作”，请选择“是”。

第1.6.c步在警报中，将显示“磁盘分离调配已启动”和“磁盘调配正在进行”小警报。

步骤1.6.d。在以物理方式移除ECU模块之前，请确保警报“磁盘分离操作已启动”已在系统中清除。

清除警报后，ECU模块可以物理移除。

磁盘调配警报和DISK1-DISK-SPACE(位置Sysadmin:/misc/disk1的磁盘空间警报)警报将在系统上持续，直到ECU迁移完成。

1.7.  删除ECU1

1.7.1.从NCS4K机箱中移除ECU模块：

a.确保用户佩戴防静电腕带。

b.拔下连接到NCS4K-ECU模块的所有电缆。

c.移除EMS电缆时，会将所有远程管理丢弃到机架中。在第1.7.2节中重新连接EMS电缆之前，它不会恢复。使用控制台端口仍可实现远程访问。

d.拔下连接到设备的所有单独定时电缆。

e.使用飞利浦螺丝刀拧松ECU单元上的螺钉。

f.使用两侧的锁闩将NCS4K-ECU单元插出。

g.从原始NCS4K-ECU中卸下两个2.5英寸SATA驱动器(SSD)。注意ECU中的确切位置（左或右）。

h将从NCS4K-ECU卸下的2.5英寸SATA驱动器插入新的NCS4K-ECU2模块，确保它们安装在与原始ECU相同的位置。

1.7.2.安装ECU2模块并重新连接电缆：

a.将新的NCS4K-ECU2模块（两个2.5英寸SATA驱动器）放入原始ECU插槽中。

b.将第1.7.1节移除的所有电缆重新连接到新的ECU2模块。

c.在闩锁处于正确位置后拧紧螺钉。

d.确保与NE的远程管理连接再次可用。

e.确保NE的前面板LCD工作正常。

1.7.3.在NCS4K机箱中初始化新的ECU2:

等待2到3分钟，NCS4K-ECU2模块初始化。

确保在触发连接操作之前清除ECU“已插出警报”，否则可能导致系统进入不一致状态。

单击“Attach...(附加……)”按钮继续，如图所示。

触发连接过程后，将引发警报“磁盘的连接设置已启动”。

一旦从系统中清除这些警报，ECU从NCS4K-ECU到NCS4K-ECU2的迁移就成功完成。

1.8.  过帐检查

1.8.1 的多播地址发送一次邻居消息。  验证警报

验证警报并确保机架上没有新警报或意外警报。

注意：对于RP0和RP1，位置警报的磁盘空间警报空闲可能需要稍长的时间，但您可以使用SH media命令验证磁盘是否运行正常。

1.8.2 的多播地址发送一次邻居消息。  验证介质

验证两个固态磁盘驱动器是否都已正确插槽且可访问。

1.8.3 的多播地址发送一次邻居消息。  BITS计时重新检查

如果已配备BITS计时，并且已完成第1.5节。将BITS计时重新连接到ECU2并与之前的结果进行比较后，再次运行命令。