目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档介绍使用EPNM Topology Diagnostics页面工具重新填充设备之间的链路缓存的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 演进可编程网络管理器(EPNM)

- 访问并导航EPN Manager拓扑诊断工具

使用的组件

本文档中的信息基于演进可编程网络管理器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

无法查看设备或设备之间的链路 Maps > Topology Maps.

这些设备存在于EPNM资产中，而邻居设备在CDP表中可见；但是，它们在“拓扑图”下不可见。

注意：请勿重新填充整个缓存，因为这样可能会重新排列整个拓扑图或导致数据丢失。

解决方案

步骤1:导航至拓扑Diagnostics页面： https://

/webacs/pages/admin/TopologyDiagPage.jsp.

第二步：选择第三个单选按钮选项 Repopulate link cache between devices.

第三步：选择 Device A 和 Device B 从下拉列表中。

第四步：点击 Repopulate （在图中突出显示）。

这将重新填充两台设备之间的缓存条目，并且您必须看到以下设备/设备链接 Maps > Topology Maps.