目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

网络图

高级配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在Nexus9K上部署带虚拟端口通道的L2 Ethernet VPN over Segment Routing(SR)Multiprotocol Label Switching。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 边界网关协议 (BGP)

- 开放最短路径优先(OSPF)

- MPLS

- 标签分发协议(LDP)

- 资源预留协议(RSVP)

- EVPN

- SR

- vPC

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本:

- Nexus交换机92360C 运行版本9.3(10)的H1和H3。

- 运行版本10.2(3)的Nexus交换机93180YC-FX。

- 运行版本10.2(3)的Nexus交换机93240YC。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

VPLS/L2-EVPN是一种多点到多点第2层VPN服务，通过IP/MPLS网络在单个逻辑交换架构中连接客户的多个分支。

第2层EVPN-MPLS SR概述

EVPN(RFC 7432)是基于BGP MPLS的解决方案，用于虚拟化数据中心网络中的下一代以太网服务。它使用来自现有MPLS技术的路由标识符(RD)、路由目标(RT)和虚拟路由和转发(VRF)等多个块。

与VPLS相比，EVPN在核心中启用基于控制平面的MAC学习。在EVPN中，参与EVPN实例的PE使用多协议(MP)-BGP协议在控制平面中学习自定义MAC路由。控制平面MAC学习提供了许多优点，可让EVPN解决VPLS的缺点，其中包括支持多宿主和每流负载均衡。

SR L2 EVPN是Nexus 9300 FX2系列平台支持的NXOS 9.3(1)中的新功能。

基于SR MPLS的第2层EVPN的限制

- SR L2 EVPN泛洪基于入口复制机制

- 它使用EVPN类型3路由进行BUM流量

- MPLS核心不支持组播

- 不支持地址解析协议(ARP)抑制

- 不支持VPC上的一致性检查

- 不能同时配置同一L2 EVPN实例(EVI)和L3 EVI

配置

网络图

高级配置

1. 安装功能

2. 配置IP地址 — 基础

3. 配置IGP - OSPF

4. 配置MP - BGP

5. 配置VLAN和EVPN重叠

6. 在主机和枝叶之间配置e-BGP

7. 在枝叶1和2上配置VPC

验证

参阅本部分来确认配置是否正常运行

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。