目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

命令参考

dsl equipment-type

dsl linerate

dsl operating-mode (g.shdsl)

验证

故障排除

故障排除命令

相关信息

简介

本文档提供通过多速率对称高速数字用户线路(G.SHDSL)端口背对背配置两台路由器的示例配置。本章介绍如何将G.SHDSL思科路由器配置为作为从另一个远程G.SHDSL CPE设备终止连接的中央办公室(CO)DSL设备。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行Cisco IOS®软件版本12.2(8)T1的828客户端设备(CPE)

- 运行Cisco IOS软件版本12.2(8)T的2612路由器

- 使用WAN接口卡(WIC)的2612路由器 — 1SHDSL

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意：使用命令查找工具(仅限注册客户)查找有关本文档中使用的命令的详细信息。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

本文档使用以下配置：

注意：在此配置中，828A配置了设备类型“CO”，用于模拟来自CO的信令。而带有G.SHDSL WIC的2612配置了设备类型“CPE”。

- DSL5-828A

- DSL4-2612A

DSL5-828A（思科828 CPE充当CO）

DSL5-828A#show run

Building configuration...

Current configuration : 769 bytes

!

version 12.2

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname DSL5-828A

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

hold-queue 100 out

!

interface ATM0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/35

encapsulation aal5snap

!

pvc 8/35

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

dsl equipment-type CO

dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex A

dsl linerate AUTO

!

interface Dialer0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

!

ip classless

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

stopbits 1

line vty 0 4

!

scheduler max-task-time 5000

end

DSL4-2612A（Cisco 2612路由器充当CPE）

dsl4-2612a#show run

Building configuration...

Current configuration : 927 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname dsl4-2612a

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

fax interface-type fax-mail

mta receive maximum-recipients 0

!

!

!

!

interface ATM0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/35

encapsulation aal5snap

!

pvc 8/35

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

dsl equipment-type CPE

dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex A

dsl linerate AUTO

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

shutdown

half-duplex

!

interface TokenRing0/0

no ip address

shutdown

ring-speed 16

!

interface Dialer0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

!

ip classless

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

!

end

命令参考

本节介绍修改过的命令。此功能使用的所有其他命令均记录在Cisco IOS软件版本12.2命令参考出版物中。

修改过的命令

- dsl equipment-type

- dsl linerate

- dsl operating-mode (g.shdsl)

dsl equipment-type

在ATM接口模式下发出dsl equipment-type命令，将DSL ATM接口配置为充当CO设备或CPE。使用此命令的no形式可恢复默认设备类型。

- dsl equipment-type {co | cpe}

- no dsl equipment-type

这些命令的语法说明如下：

- co — 将DSL ATM接口配置为充当CO设备。

- cpe — 将DSL ATM接口配置为CPE。

默认设置

DSL ATM接口用作CPE。

接口命令模式

G.SHDSL WIC的ATM接口已集成到以下Cisco IOS软件版本中：

- 12.2(4)XL — 在Cisco 2600系列路由器上

- 12.2(8)T — 在Cisco 2600系列和Cisco 3600系列路由器上

使用指南

此配置命令适用于特定ATM接口。在发出此命令之前，您必须指定ATM接口。在您发出此命令之前，ATM接口也必须处于shutdown状态。此示例说明如何配置DSL ATM接口1/1以充当CO设备。

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface atm 1/1

Router(config-if)#dsl equipment-type co

Router(config-if)#end

Router# clear interface atm 0/1

Router#

相关命令

- dsl linerate — 指定DSL ATM接口的线路速率。

- dsl operating-mode(g.shdsl) — 指定DSL ATM接口的工作模式。

dsl linerate

在ATM接口模式下发出dsl linerate命令，以指定DSL ATM接口的线路速率。使用此命令的no形式可恢复默认线路速率。

- dsl linerate {kbps |自动}

- no dsl linerate

这些命令的语法说明如下：

- kbps — 为DSL ATM接口指定线速（以千位每秒为单位）。允许条目为72、136、200、264、392、520、776、1032、1160、1544、2056和2312。

- auto — 将DSL ATM接口配置为通过与远端DSL接入乘数(DSLAM)或WIC协商自动进行最佳线路速率培训。

默认设置

DSL ATM接口自动将其线速与远端DSLAM或WIC同步。

接口命令模式

G.SHDSL WIC的ATM接口已集成到以下Cisco IOS软件版本中：

- 12.2(4)XL — 在Cisco 2600系列路由器上

- 12.2(8)T — 在Cisco 2600系列和Cisco 3600系列路由器上

使用指南

此配置命令适用于特定ATM接口。在发出此命令之前，您必须指定ATM接口。在您发出此命令之前，ATM接口也必须处于shutdown状态。此示例说明如何配置DSL ATM接口0/1，使其以1040 kbps的线速运行：

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface atm 0/1

Router(config-if)#dsl linerate 1040

Router(config-if)#end

Router#clear interface atm 0/1

Router#

相关命令

- dsl equipment-type — 将DSL ATM接口配置为充当CO设备或CPE。

- dsl operating-mode(g.shdsl) — 指定DSL ATM接口的工作模式。使用此命令的no形式可恢复默认操作模式。

dsl operating-mode (g.shdsl)

发出dsl operating-mode ATM interface命令，为ATM接口指定DSL的工作模式。使用此命令的no形式可恢复默认操作模式。

- dsl operating-mode gshdsl symmetric annex {A | B}

- no dsl operating-mode

这些命令的语法说明如下：

- gshdsl — 根据ITU G.991.2将DSL ATM接口配置为在多速率高速模式下运行。

- symmetric — 根据ITU G.991.2将DSL ATM接口配置为以对称模式运行。

- 附件{A | B} — 指定区域操作参数。输入A表示北美，输入B表示欧洲。默认值为A。

默认设置

默认操作模式是G.SHDSL对称annex A。

接口命令模式

G.SHDSL WIC的ATM接口在Cisco IOS软件版本12.1(3)X中引入，并集成到这些Cisco IOS软件版本中。

- 12.2(2)T — 在Cisco 1700系列路由器上

- 12.2(4)XL — 在Cisco 2600系列路由器上

- 12.2(8)T — 在Cisco 2600系列和Cisco 3600系列路由器上

使用指南

此配置命令适用于特定ATM接口。在发出此命令之前，您必须指定ATM接口。在您输入此命令之前，ATM接口也必须处于shutdown状态。此示例说明如何配置DSL ATM接口0/0，使其在G.SHDSL模式下运行。

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface atm 0/0

Router(config-if)#dsl operating-mode gshdsl symmetric annex A

Router(config-if)#end

Router#clear interface atm 0/1

Router#

相关命令

- dsl equipment-type — 将DSL ATM接口配置为充当CO设备或CPE。

- dsl linerate — 指定DSL ATM接口的线路速率。

验证

您应该看到此输出在控制台会话中传输。如果通过Telnet连接到路由器，请发出term mon命令查看控制台消息。

00:51:25: %GSI-6-RESET: Interface ATM0/0, bringing up the line.

It may take several seconds for the line to be active.

00:52:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 0/35 VC-state to PVC activated.

00:52:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 8/35 VC-state to PVC activated.

00:52:10: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

00:52:10: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di0

00:52:11: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/0, changed state to up

00:52:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/0, changed state to up

00:52:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

- show running-config — 验证当前配置，并查看所有控制器的状态。

- show controllers atm slot/port — 查看ATM控制器统计信息。

- show atm vc — 验证永久虚电路(PVC)状态。

- show dsl interface atm — 查看G.SHDSL调制解调器的状态

- show interface atm — 查看ATM接口的状态。

以下是show atm vc命令的输出示例。确保活动的PVC处于工作状态。

dsl4-2612a#show atm vc

VCD /                                        Peak  Avg/Min Burst

Interface  Name         VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

0/0        1              0    35  PVC    SNAP     UBR    2304                UP

0/0        2              8    35  PVC    MUX      UBR    2304                UP

以下是show dsl interface atm命令的输出示例。如果线路关闭，则线路未激活。某些值可能不准确。出现语句。您还可以验证设备类型和操作模式配置是否适合您的应用。

dsl4-2612a#show dsl interface atm 0/0

Globespan G.SHDSL/SDSL Chipset Information

Equipment Type:         Customer Premise

Operating Mode:         G.SHDSL Annex A

Clock Rate Mode:        Auto rate selection Mode

Reset Count:            1

Actual rate:            2312 Kbps

Modem Status:           Data (0x1)

Received SNR:           39 dB

SNR Threshold:          23 dB

Loop Attenuation:      -0.3400 dB

Transmit Power:         7.5 dBm

Receiver Gain:          4.3900 dB

Last Activation Status: No Failure (0x0)

CRC Errors:             33372

Chipset Version:        1

Firmware Version:       R1.5

dsl4-2612a#show dsl interface atm 0/0

Globespan G.SHDSL/SDSL Chipset Information

Line is not active. Some of the values printed may not be accurate.

Equipment Type:         Customer Premise

Operating Mode:         G.SHDSL Annex A

Clock Rate Mode:        Auto rate selection Mode

Reset Count:            1

Actual rate:            2312 Kbps

Modem Status:           Idle (0x0)

Received SNR:           38 dB

SNR Threshold:          23 dB

Loop Attenuation:      -0.3400 dB

Transmit Power:         7.5 dBm

Receiver Gain:          4.3900 dB

Last Activation Status: No Failure (0x0)

CRC Errors:             33372

Chipset Version:        1

Firmware Version:       R1.5

如果无法通过ATM电路执行ping操作，请通过在两台路由器上对ATM接口发出show interface命令来验证ATM接口是否处于UP/UP状态。发出show interface atm命令查看ATM接口的状态。确保ATM插槽、端口和线路协议都处于工作状态，如以下示例所示。

DSL5-828A#show interfaces atm0

ATM0 is up, line protocol is up

Hardware is PQUICC_SAR (with Globespan G.SHDSL module)

MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW 2312 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

10 maximum active VCs, 2 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input never, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: None

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

261 packets input, 11170 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

264 packets output, 11388 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

故障排除命令

注意：使用debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。

- debug atm events — 在生成ATM相关事件时对其进行标识。

- debug atm errors — 指示哪些接口有故障。

这是来自ATM接口的调试信息示例，运行本部分列出的调试并联机（请记住，电路启动可能需要30秒或更长时间）。

01:07:15: ATM0/0 dslsar_1a_reset: PLIM type is 19, Rate is 2304Mbps

01:07:15: ATM0/0 dslsar_1a_shutdown: state=4

01:07:15: dslsar disable ATM0/0

01:07:15: %GSI-6-RESET: Interface ATM0/0, bringing up the line.

It may take several seconds for the line to be active.

01:07:15: Resetting ATM0/0

01:07:15:  dslsar_1a_config(ATM0/0)

01:07:15:  dslsar_1a_enable(ATM0/0)

01:07:15: ATM0/0: dslsar_init(825AD084,FALSE)

01:07:15: dslsar disable ATM0/0

01:07:16: ATM0/0 dslsar_init: DSLSAR TXRX disabled

01:07:16: ATM0/0 dslsar_1a_enable: restarting VCs: 0

01:07:16: (ATM0/0)1a_enable,calling atm_activate_pvc, vcd = 1, vc = 0x82A17BE0adb->flags = 0x4800C

01:07:16: (ATM0/0)1a_enable,calling atm_activate_pvc, vcd = 2, vc = 0x82A1863Cadb->flags = 0x4800C

dsl4-2612a#

dsl4-2612a#

01:07:16: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

01:07:19: dslsar disable ATM0/0

01:08:03: ATM0/0 dslsar_MatchSARTxToLineSpeed(): usbw 2304, clkPerCell 6360 prev_clkPerCell 9702

01:08:03: ATM0/0 dslsar_update_us_bandwidth(): upstream bw =2304 Kbps

01:08:09:  dslsar_periodic: ENABLING DSLSAR

01:08:09: dslsar enable ATM0/0

01:08:09:  dslsar_1a_setup_vc(ATM0/0): vc:1 vpi:0 vci:35 state 2

01:08:09: ATM0/0 dslsar_vc_setup: vcd 1, vpi 0, vci 35, avgrate 0

01:08:09: CONFIGURING VC 1 (0/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 0

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 1:  slot 0 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 1 (0/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 1, bw = 2304, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470,

max_tx_time = 1862ATM0/0 last_address 0x12E14

01:08:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 0/35 VC-state to PVC activated.

01:08:09:  dslsar_1a_setup_vc(ATM0/0): vc:2 vpi:8 vci:35 state 2

01:08:09: ATM0/0 dslsar_vc_setup: vcd 2, vpi 8, vci 35, avgrate 0

01:08:09: CONFIGURING VC 1 (0/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 1

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 1:  slot 0 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 1 (0/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 1, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:09: CONFIGURING VC 2 (8/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 1

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 2:  slot 1 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 2 (8/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 2, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 8/35 VC-state to PVC activated.

01:08:09: CONFIGURING VC 1 (0/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 0

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 1:  slot 0 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 1 (0/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 1, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:09: CONFIGURING VC 2 (8/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 0

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 2:  slot 1 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 2 (8/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 2, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:10: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

01:08:10: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di0

01:08:11: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/0, changed state to up

01:08:11:  dslsar_atm_lineaction(ATM0/0): state=4

01:08:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/0, changed state to up

01:08:13: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

相关信息

- DSL技术支持

- 在Cisco 1700/2600/3600系列路由器上安装G.SHDSL ATM WIC

- Cisco DSL 路由器配置与故障排除指南

- Cisco 826/827/828/831/837和SOHO 76/77/78/91/96的网络环境

- Cisco 826/827/828/831/837和SOHO 76/77/78/91/96的高级配置

- Cisco 826/827/828/831/837和SOHO 76/77/78/91/96的故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems