目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

连接Cisco DSL路由器和您的PC

开始并且设置超级终端

清除在Cisco DSL路由器的现有配置

配置Cisco DSL路由器

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

您的 Internet 服务提供商已分配一个 RFC1483 桥接连接。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

重要信息：在您开始前，请结束PC上可能监控您的COM端口的所有程序。PDA和数码相机等设备通常将程序放在系统托盘中，使您的COM端口无法配置您的思科数字用户线路(DSL)路由器。

连接Cisco DSL路由器和您的PC

控制台连接使用反转电缆建立，并将思科数字用户线路(DSL)路由器的控制台端口连接到PC上的COM端口。包括在Cisco DSL路由器上的控制台电缆是一个平的浅蓝色电缆。关于反转电缆的管脚引线或者一RJ-45到DB9转换器的管脚引线的更多信息，请参见控制台和Aux端口的线缆指南。

1. 连接Cisco控制台电缆一端的RJ-45接头到Cisco DSL路由器的控制台端口。

2. 连接控制台电缆另一端的RJ-45接头到RJ-45-DB9转换器。

3. 连接DB9接头到您PC的打开的COM端口。

开始并且设置超级终端

请完成以下步骤：

1. 启动PC上的超级终端程序。

2. 设置您的超级终端会话。

1. 为会话指定名称，然后单击OK。

2. 在“连接到”窗口中，单击取消。

3. 从文件菜单，请点击属性。

4. 从“属性”窗口的“使用连接”列表中，选择连接控制台电缆DB9端的COM端口。

5. 从属性窗口单击配置并且填写这些值：

- 比特 / 秒：9600

- 数据位：8

- 奇偶校验：无

- 停止位：1

- 流量控制：无

6. Click OK.

7. 从Call菜单，单击Disconnect。

8. 从Call菜单，单击Call。

9. 按Enter，直到您在超级终端屏幕上看到路由器提示。

清除在Cisco DSL路由器的现有配置

请完成以下步骤：

1. 在路由器提示键入启用进入特权模式。

Router>enable

Router#

!--- The # symbol indicates that you are in privileged mode.

2. 清除路由器上的现有配置。

Router#write erase

3. 重新加载路由器，使其启动时使用空启动配置。

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no

Proceed with reload? [confirm]yes

!--- Reloading the router can take a few minutes.

4. 在路由器重新载入了后，再进入特权模式。

Router>enable

Router#

配置Cisco DSL路由器

请完成以下步骤：

1. 配置service timestamp以适当地记录和显示在故障排除部分的debug 输出。

Router#configure terminal

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#end

2. 在Cisco DSL路由器上禁用日志记录控制台，以抑制配置路由器时可能触发的控制台消息。

Router#configure terminal

Router(config)#no logging console

Router(config)#end

3. 配置网桥协议并禁用Cisco DSL路由器上的路由。

Router#configure terminal

Router(config)#no ip routing

Router(config)#bridge 1 protocol ieee

Router(config)#end

4. 在Cisco DSL路由器以太网接口上配置网桥组。

Router#configure terminal

Router(config)#interface ethernet 0

Router(config-if)#bridge group 1

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

5. 配置您的Cisco DSL路由器ATM接口以ATM永久虚拟电路(PVC)、封装类型和网桥组。

Router#configure terminal

Router(config)#interface atm 0

Router(config-if)#bridge-group 1

Router(config-if)#pvc

Router(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap

Router(config-if-atm-vc)#no shut

Router(config-if-atm-vc)#end

6. 启用在Cisco DSL路由器上的logging console，并且把所有更改写入内存。

Router#configure terminal

Router(config)#logging console

Router(config)#end

*Jan 1 00:00:00.100: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory

Building configuration... [OK]

Router#

配置

这是完成本文档中的步骤后生成的配置。

带RFC1483纯桥接的Cisco DSL路由器

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

验证

您的Cisco DSL路由器现在应能为Asymetric数字用户线路(ADSL)服务运行。您能发出show run指令查看配置。

Router#show run

Building configuration...

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

故障排除

如果ADSL服务无法正常工作，请参阅RFC1483纯桥接故障排除。

相关信息

- Cisco DSL路由器配置与故障排除指南- Cisco DSL路由器：RFC1483纯桥接

- Cisco DSL 路由器配置与故障排除指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems