目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

Cisco 1700、2600及3600系列路由器支持非对称数字用户线路(ADSL)广域网接口卡。 所有三个平台的配置基本一样，但是硬件以及每个平台所需Cisco IOS®软件版本不相同。在本文档中，Cisco 1700/2600/3600将称为Cisco ADSL WIC。

本文档提供了一个配置示例，其中显示了连接到Cisco 6130数字用户线路接入复用器(DSLAM)并终止于配置了集成路由和桥接(IRB)的Cisco 6400通用接入集中器(UAC)的Cisco ADSL WIC。

注意：处于全网桥模式的思科客户端路由器(Cisco ADSL WIC)不能用作其本地LAN客户端的动态主机配置协议(DHCP)服务器。如果Cisco ADSL WIC处于桥接模式并配置为DHCP服务器，它将无法将IP地址租给其本地以太网客户端（PC、UNIX工作站等）。

您可以在Cisco ADSL WIC上配置IRB，并将其桥接到ISP。在这种情况下，Cisco ADSL WIC可以配置为DHCP服务器和网络地址转换(NAT)，并可以从它的本地地址池将IP地址租用给其LAN客户端。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS软件版本12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS软件版本12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS软件版本12.1(5)DA

硬件要求

为了在Cisco 2600/3600上支持ADSL WIC，需要以下硬件：

对于2600:

- 机箱WIC槽

- NM-2W

对于3600:

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

注意：对于Cisco 3600，这些不支持ADSL WIC:

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

软件要求

为了支持ADSL WIC，需要以下最低Cisco IOS软件版本：

- Cisco IOS软件版本12.1(5)yb (仅加强版本)在Cisco2600/3600上。

- 在Cisco 1700上的的Cisco IOS软件版本IOS 12.1(3)XJ或更高版本(仅加强版本或ADSL功能集)。ADSL功能集由镜像名称中的"y7"确定;例如， c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin。

当您为Cisco 1700下载镜像时，确定您选择1700镜像名称。不要下载1720或1750镜像。这些功能不支持ADSL WIC。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意：使用命令查找工具(仅限注册客户)可查找有关本文档中使用的命令的详细信息。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

要从互联网Telnet至（或ping）Cisco ADSL WIC，必须在ATM接口上配置IP地址和MAC地址。对于IP地址来说 ，在ATM接口上配置与您在以太网接口配置相同的IP地址。对于MAC地址，请发出show interface eth0指令。记下MAC地址并且在ATM接口上配置同样的MAC地址。

当Cisco ADSL WIC是在以太网和ATM接口上桥接IP时，两个接口可以有相同的IP地址。

本文档使用以下配置：

注意在配置中的no ip routing指令。

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

bridge-group 1

!

interface Atm0

mac-address 0030.96f8.45bd

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Cisco Access 6400 NRP1

bridge irb

!

interface ATM0/0/0.200 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 1/301

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface BVI1

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 非对称数字用户线路(ADSL)支持页面

- 技术支持和文档 - Cisco Systems