目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

分离器和过滤器

POTS 分隔器

微滤器

常用分路器和微过滤器配置

相关信息

简介

电话线路上使用普通老式电话服务(POTS)分离器和微型滤波器，以确保语音和数据呼叫质量。本文档介绍分离器和微型滤波器以及它们的使用方式和使用时间。当路由器和电话在同一条电话线上使用时，POTS分离器可获得最佳的数据和语音性能。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

分离器和过滤器

本节介绍POTS分路器和过滤器的一般用途和设计。

POTS 分隔器

POTS分离器（也称为分离器）安装在与数据（高频）和语音（低频）设备连接的电话线上。分离器将电话线上的高频和低频信号路由到正确的设备。用于路由器的信号会中断语音呼叫。用于语音呼叫的信号会影响路由器的运行。

大多数分离器必须由电话公司安装。但是，有些是由客户安装的。如果您不确定要使用哪种类型的拆分器，请联系您的服务提供商。

此图是客户在客户驻地安装的POTS分离器的示例。电话公司将其他类型的分离器安装在客户驻地的外墙上。

微滤器

当语音和数据设备使用同一电话线（双绞线）时，在电话上安装微滤波器以提高语音呼叫质量。 当存在以下两种情况之一时，应使用微过滤器：

- 您与路由器一起使用的电话的文档规定，应该与电话一起使用微过滤器。

- 通过在电话线路上安装微过滤器可解决电话呼叫质量差的问题。

常用分路器和微过滤器配置

本节介绍使用从最常见到最不常见的拆分器和微型过滤器的最常见的场景。

电信安装的分离器

此分离器也称为网络接口设备(NID)，由电话公司安装在客户驻地。

路由器和电话位于分离器的单独线路（双绞线）上。它们与Telco共享同一条电话线（双绞线）。微型过滤器是可选的。只有在提高电话通话质量时，才应安装这些设备。

客户安装的拆分器

此分离器由客户在客户驻地安装。路由器和电话与电信公司共享同一条电话线（双绞线）。此外，它们直接连接到分离器。分离器连接到电话线。

对于通过分离器连接的其他电话，微型过滤器是可选的，只有在提高电话通话质量时才应安装。

对于直接连接到电话线的电话，需要微滤波器。

使用独立电话线的路由器和电话

路由器和电话连接到Telco的单独电话线。微过滤器是可选的。只有在提高电话呼叫质量时，才应安装它。

相关信息

- DSL技术支持

- 技术支持 - Cisco Systems