目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

背景理论

制作管理电缆

使用管理电缆

逐步指导

管理端口连接器管脚引线

串行端口连接器管脚引线

标准 PC DB-9 串行端口

DB-9 凸管脚

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍用于为思科 600 系列客户端设备 (CPE) 制作管理电缆的管脚。 通过此电缆，用户能够从运行 HyperTerminal 的 Windows PC 管理和配置思科 600。本文档特别描述了具有带 DB-9 串行端口连接器的通信端口（COM 端口）和带 RJ-45 串行端口的思科 600 CPE 的 PC。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件版本。

- RJ-45 插头连接器

- 高质量电缆，例如 5 类电缆

- DB-9 插孔连接器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

背景理论

下列是思科 600 CPE 随附的典型管理电缆。

制作管理电缆

使用所需的连接器和电缆，按下图所示制作一根管理电缆。

使用管理电缆

逐步指导

制作好管理电缆后，请遵循以下步骤正确使用该电缆。

1. 将此电缆的 DB-9 插孔连接器连接至您 PC 上的 DB-9（插头）串行 COM 端口。

2. 将此电缆的 RJ-45 插头连接器连接到思科 600 CPE 的管理端口（标记为“MGMT”）。

3. 使用以下设置配置您的终端访问程序（例如 Windows 中的 HyperTerminal）：

- COM 端口：此电缆要插入的端口。

- 波特率：38400 bps - 推荐（可用是标准 9600 bps）

- 数据位：8

- 奇偶校验：无

- 停止位：1

- 流量控制：无

4. 按 Enter， 直到您看到提示符（例如 cbos>、modem1> 或 usa>）。 当您看到提示符时，PC 和 CPE 建立了通信。

注意：如果计算机只有DB-25串行端口，则还需要DB-9到DB-25适配器。并且，可以使用同一根电缆将哑终端连接到思科 600 管理端口。

管理端口连接器管脚引线

串行端口连接器管脚引线

标准 PC DB-9 串行端口

DB-9 凸管脚

针

功能

1

数据载波检测 (CD)

2

接收数据 (RD)

3

传输的数据 (TD)

4

数据终端就绪 (DTR)

5

信号接地 (GND)

6

数据集就绪 (DSR)

7

请求发送 (RTS)

8

Clear To Send (CTS)

9

振铃指示器 (RI)

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- Cisco DSL技术支持信息

- Cisco DSL产品支持信息

- Cisco 技术支持