目录

简介

先决条件

如何将已履行的PAK转换为ASA Firepower的智能许可证

故障排除

后续步骤

相关信息

简介

文章介绍将已执行的产品激活密钥(PAK)转换为适用于自适应安全设备(ASA)Firepower的智能许可证的过程。

警告：您只应将产品激活密钥(PAK)转换为运行Firepower威胁防御(FTD)软件的ASA产品的智能许可证。要确定许可证是否可以转换，请参阅Cisco Firepower系统功能许可证。有关Firepower许可的详细信息，请参阅有关Firepower许可的常见问题(FAQ)。

先决条件

开始之前，请确保：

- 您拥有以下数据：

- 有效Cisco.com帐户

- 管理员或用户对智能帐户的访问权限(要请求管理员或用户对智能帐户的访问权限，请参阅如何请求对现有智能帐户的访问权限。)

- 您的PAK已分配到您的智能帐户。

如何将已履行的PAK转换为ASA Firepower的智能许可证

步骤 1：

转到 思科软件中心 并使用Cisco.com帐户登录。

步骤 2：

在“传统许可证”部分，单击访问LRP。

步骤 3：

在“显示智能帐户”和“虚拟帐户”下拉列表中，确认选择了正确的相应帐户。

注意：如果系统显示“欢迎使用许可证注册门户”警报对话框，则可以选择“不再显示此消息”以防止其再次显示。

（可选）步骤4:

注意：如果您已经拥有了设备的许可证密钥，可以跳至步骤6。

在“PAK”或“令牌”选项卡上，选择一个产品激活密钥(PAK)，其状态为“已履行”，您要将其转换为智能许可证。单击蓝色带圆圈的V形图标，然后选择获取PAK或令牌信息。

注意：请注意，单击蓝色带圆圈的V形图标时，此处不提供“转换为智能许可”选项。

（可选）第5步:

在PAK/令牌对话框中，单击设备选项卡，然后复制许可证密钥。关闭对话框。

注意：如果产品激活密钥(PAK)具有已履行状态，并且设备选项卡不显示任何设备信息，则您需要在支持案例管理器(SCM)中打开案例，以将产品激活密钥(PAK)转换为智能许可证。

步骤 6:

单击“Devices（设备）”选项卡，按Ctrl+F，将“License Key（许可证密钥）”粘贴到查找框中，然后按Enter键。系统突出显示已执行产品激活密钥(PAK)中许可证分配到的设备的许可证密钥。

步骤 7：

选中设备旁边的复选框，点击蓝色带圆圈的Vehron图标，然后选择将许可证转换为智能许可。

步骤 8::

在“选择产品系列”对话框中，从“产品系列”下拉列表中，选择与许可证兼容的产品系列。单击 Next。

注意：在Firepower永久系列中，控制和保护许可证不可转换，因为它们内置在智能许可中。

步骤 9：

在转换为智能授权对话框中，从下拉列表中选择虚拟帐户，选中库存单位(SKU)旁的复选框，然后点击提交。

注意：如果多个产品激活密钥(PAK)与设备关联，则可以在“转换为智能授权”对话框中选择要转换的部分或所有许可证。

步骤 10：

当系统显示带有成功转换消息的“许可证请求状态”对话框时，请记下“事务ID”（您需要“后续步骤”部分中的“事务ID”）。单击“关闭”。

注意：将已履行的产品激活密钥(PAK)转换为智能许可证后，分配给传统许可证的设备将从设备列表中消失。

注意：如果在转换到智能许可证时遇到任何问题，请参阅本文的故障排除部分。

故障排除

如果您在将已履行的产品激活密钥(PAK)转换为智能许可证时遇到任何问题，请在支持案例管理器(SCM)中提交一个案例。

后续步骤

要验证您是否已成功将产品激活密钥(PAK)转换为智能帐户，请参阅如何验证传统PAK是否已转换为智能许可证。

相关信息

如何将已履行的PAK转换为ISE的智能许可证

如何将已履行的PAK转换为CUCM的智能许可证

如何使用PAK执行颁发许可证

如何通过PAK增强型身份验证验证许可证所有权

如何验证传统PAK是否已转换为智能许可证

如何验证PAK是否已分配到智能帐户