目录

简介

先决条件

要求

保留许可证(SLR)

验证

第 1 项

第 2 项

选项 3

故障排除

后续步骤

相关信息

简介

本文描述在思科智能软件管理器(CSSM)中将许可证保留作为特定许可证保留(SLR)的一部分的过程。

先决条件

要求

在开始之前，请确保您具有以下功能：

- 有效Cisco.com帐户

- 智能帐户用户、智能帐户管理员、虚拟帐户用户或虚拟帐户管理员角色(要请求对智能帐户或虚拟帐户的访问权限，请参阅如何请求对现有智能帐户的访问。)

- 为SLR启用的智能帐户(要确定您的智能帐户为SLR启用，请参阅如何确定为SLR启用智能帐户。)

- 从设备的IOS获取预留请求代码(要获取预留请求代码，请参阅如何获取预留请求代码。)

由于并非所有产品都支持SLR，思科还建议您了解以下主题：

- 支持SLR的产品(要确定支持SLR的产品，请参阅如何确定支持SLR的产品。)

保留许可证(SLR)

步骤 1：

转到 思科软件中心 并使用Cisco.com帐户登录。

步骤 2：

在“智能软件管理器”部分，单击管理许可证。

步骤 3：

在“资产”选项卡上，选择虚拟帐户，单击许可证，然后单击“许可证保留”按钮。

步骤结果:系统显示智能许可证保留对话框。

步骤 4：

在智能许可证保留对话框中，在步骤1:在“保留请求代码”文本框中，输入您的保留请求代码。单击 Next。

步骤结果:系统显示步骤2:选择许可证。

步骤 5：

在第2步：选择“许可证”，单击“保留特定许可证”单选按钮，然后在许可证列表中，通过以下方法之一输入许可证数量：

如果“过期”列中的值为：

然后：

a.单个到期日期

在“保留”列中，输入要保留的许可证数量，然后单击“下一步”。

b.多个术语

在“过期”列中，单击多个术语按钮。系统将显示一个对话框，其中包含每个权利的到期日期概览。在对话框的“要保留的数量”列中，输入数量，然后单击“保存”。系统更新第2步选择许可证中的许可证数量。单击 Next。

注意：如果未指定数量，则系统会选择默认情况下剩余时间最长的权利。

步骤结果:系统显示步骤3:查看并确认。

步骤 6：

在第3步：复查并确认，复查产品实例详细信息和要保留的许可证部分中的信息。如果显示的信息正确，请单击“Generate Authorization Code(生成授权码)”按钮。

步骤结果:系统显示步骤4:授权码.

步骤 7：

在第4步：授权码，系统确认已为此产品实例生成保留授权码。单击“Download as File(下载为文件)”按钮，将授权代码另存为文件。请记住，您需要将包含授权代码的已保存文件传输到闪存驱动器或网络资源（例如，TFTP服务器），以便能够在设备上安装授权代码。单击关闭。

步骤结果:系统显示通知消息，确认您已成功下载具有授权代码的文件。

验证

您可以使用以下选项之一确认已成功保留许可证：

第 1 项

验证步骤：在清单选项卡上，选择虚拟帐户，单击许可证，并在您保留的许可证旁的“使用中”列中，系统在括号中显示保留许可证的数量。要查看有关保留许可证的详细信息，请通过单击带圆圈的加号图标展开您保留的许可证。

第 2 项

验证步骤1：在“Inventory”选项卡上，选择您的虚拟帐户，单击产品实例，按设备或产品类型搜索，然后按Enter。

步骤结果:系统将显示产品实例，并在“上次联系人”列中，您可以查看日期和时间以及（保留许可证）。

验证步骤2:有关许可证使用情况的概述，请单击“名称”列中的超链接。

步骤结果:系统将显示产品实例对话框。

选项 3

验证步骤：在“清单”选项卡上，选择虚拟帐户，单击事件日志，按许可证或产品搜索，然后按Enter。

步骤结果：系统显示包含许可证保留信息的消息。

故障排除

如果在保留许可证的过程中遇到问题，请在支持案例管理器(SCM)中打开案例。

后续步骤

保留许可证后，需要在设备上安装授权代码。

相关信息

如何在智能帐户上启用出厂预装SLR

如何确定智能帐户已启用SLR

如何识别支持SLR的产品

如何获取预留请求代码

如何在设备上安装授权码

如何更新许可证预留(SLR)

如何转移产品实例(SLR)

如何在虚拟帐户(SLR)之间传输许可证

如何从故障产品(SLR)重新托管许可证

如何获取预订退货代码

如何删除产品实例(SLR)