目录

仅供外部客户/合作伙伴使用：这些说明旨在帮助客户/合作伙伴自行执行以下操作来解决问题。如果客户/合作伙伴按照说明遇到问题，请让他们通过许可支持建立一个案例(https://www.cisco.com/go/scm)以帮助解决。

视频

此内容的目的是共享信息以用于教育和/或信息用途。您可以选择观看视频或阅读以下内容 — 两者提供相同的材料，因此您可以随意选择您喜欢的格式。

先决条件

开始之前，请确保您具备以下条件：

- 思科智能帐户

- 具有智能帐户或虚拟帐户访问权限的有效CCO用户ID和密码。

- 内部对SSM的管理员访问权限

注意：如果您是许可支持团队之外的思科内部资源，请勿自行执行这些操作。

步骤

SL设备注册到OnPrem

步骤 1：要注册设备，请先在内部创建令牌。请参阅以下链接，获取相同内容的指南。

如何创建令牌以在我的智能帐户中注册设备？

步骤 2：支持智能功能的产品实例在使用CLI或GUI时注册到SSM OnPrem的方式有所不同，因为它取决于产品。有关配置产品实例以与本地SSM通信的完整说明，请参阅产品的文档。

步骤 3：配置设备后，使用“Ping”命令检查设备与OnPrem SSM的连接（如果适用）

步骤 4：执行“license smart register idtoken <paste the token generated from step 1 above>”。（对于基于GUI的产品，请参阅《产品安装指南》，使用令牌注册设备。）

步骤 5：使用命令“show license all”验证注册状态（如果适用）

步骤结果:在“注册”(Registration)列中，您可以看到注册状态为“已注册”(Registered)。

将基于SLP的设备注册到SSM OnPrem

步骤 1：使用CLI或GUI时，使用启用策略的产品实例的智能许可注册到SSM OnPrem的方式有所不同，因为它取决于产品。有关配置产品实例以与本地SSM通信的完整说明，请参阅产品的文档。

步骤 2：检索传输URL（从SSM本地GUI）

步骤2A:登录SSM内部版本并选择智能许可工作空间。

步骤2B:导航到Inventory（资产）选项卡，并从本地虚拟帐户下拉列表（右上角）中选择默认本地虚拟帐户。执行此操作时，Inventory选项卡下的区域会显示Local Virtual Account:默认.

步骤2C:导航到General选项卡。

系统将显示Product Instance Registration Tokens区域。

步骤2D:在Product Instance Registration Tokens区域中，点击CSLU Transport URL。

步骤结果:系统将显示“产品注册URL”(Product Registration URL)弹出窗口。

步骤2E:复制整个URL并将其保存在可访问的位置。在产品实例上配置传输类型和URL时，您需要该URL。

步骤2F:配置传输类型和URL。请参阅：设置传输类型、URL和报告间隔。（请参阅配置指南）

初始使用同步

执行任务的位置：产品实例、内部部署的SSM、CSSM

a.将产品实例与本地SSM同步。

在产品实例上，在特权EXEC模式下输入license smart sync {all| local}命令。这会将产品实例与SSM内部同步，以发送和接收任何挂起数据。例如：

Device# license smart sync local

如果在产品实例上启用实用程序模式，则相应标记产品实例发送到SSM内部的RUM报告。

您可以在SSM本地UI中验证这一点。登录并选择智能许可工作空间。导航到资产>使用策略的SL选项卡。在对应产品实例的“预警”列中，将显示以下消息：产品实例的使用情况报告。

注意：如果您尚未执行上述步骤2（产品实例的添加和验证），完成此子步骤会将产品实例添加到SSM内部数据库。

将使用信息与CSSM同步。

要执行此操作，请单击：如何在内部部署中执行同步？

步骤结果:您已完成初始使用同步。产品实例和许可证使用信息现在显示在SSM本地。

故障排除

问:设备向SSM On-Prem/CSLU发送USAGE报告的时间间隔是多少？

作为默认时间间隔，设备每30天向SSM内部/CSLU应用发送一次使用情况报告。但是，您可以选择使用设备上的许可证智能同步（所有命令）将报告从设备发送到SSM OnPrem/CSLU。

如果您遇到无法解决的此流程问题，请使用软件许可选项在Support Case Manager(SCM)中创建一个案例。

有关本文档内容的反馈，请在此处提交。