目录

仅供外部客户/合作伙伴使用：这些说明旨在帮助客户/合作伙伴自行执行以下操作来解决问题。如果客户/合作伙伴按照说明遇到问题，请让他们向许可支持(https://www.cisco.com/go/scm)提交支持请求以帮助解决。如果您是许可支持团队之外的思科内部资源，请勿自行执行这些操作。

问：如何控制与SSM内部应用程序通信的SLP设备？

答：要控制/限制与SSM内部应用程序通信的SLP设备，请执行以下操作：

第1步：打开本地SSM。

第2步：导航到管理工作区>设置> CSLU。

第3步：切换Validate devices Off切换按钮以验证设备是否打开。

第4步：点击保存。

第5步：导航至许可工作空间>智能许可>资产>使用策略的SL，添加与SSM内部应用程序通信所需的SLP设备。

第6步：添加设备。您可以点击添加单个产品一次添加一个设备，也可以点击导出/导入全部导入产品实例列表。

现在，只有在SL Using Policy页中添加的设备才能与SSM内部应用程序通信。

注：为便于操作和内部设备与SSM之间的通信，默认情况下“验证设备”选项为“关闭”。

故障排除：

如果您遇到无法解决的问题，请在使用软件许可选项的支持案例管理器(SCM)提交许可案例。

有关本文档内容的反馈，请通过此处提交。