目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

步骤

相关信息

简介

本文描述如何使用简单网络管理协议(SNMP)获得Cisco Catalyst交换机背板利用率。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息是适用于运行Catalyst OS(CatOS)的Catalyst交换机和运行Cisco IOS®软件的Cisco Catalyst 6500/6000系列交换机。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

步骤

对于有单个背板的传统Cisco交换机，例如Catalyst 5000系列，来自CISCO-STACK-MIB的sysTraffic提供系统背板利用率。sysTraffic的测量大致等同于Supervisor引擎卡上同名的度量。

.1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.8 sysTraffic OBJECT-TYPE         -- FROM CISCO-STACK-MIB         SYNTAX Integer (0..100)         MAX-ACCESS read-only         STATUS Current         DESCRIPTION "Traffic meter value, i.e. the percentage of bandwidth utilization for the previous polling interval."         ::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9) workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 8 }

对于包含多个背板的交换机，例如Catalyst 5500，请使用来自CISCO-STACK-MIB的sysTrafficMeterTable。

.1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.32 sysTrafficMeterTable OBJECT-TYPE         -- FROM CISCO-STACK-MIB         DESCRIPTION "The system traffic meter table. This table lists the traffic meters available in the system."         ::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9) workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 32 }

运行Cisco IOS软件的其他Catalyst交换机基于不同的体系结构。所以，您不能获得他们的背板利用率。使用这些设备，从CPU的利用率和其接口的带宽，您能确定交换机的性能。参考如何使用SNMP计算带宽利用率和如何使用SNMP收集在Cisco IOS设备上的CPU利用率，以收集性能参数。

相关信息

- 如何使用 SNMP 计算带宽利用率

- 如何使用 SNMP 收集 Cisco IOS 设备的 CPU 利用率

- 简单网络管理协议支持资源

- IP应用服务设计TechNotes

- LAN 产品支持页

- LAN 交换技术支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems