目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

背景理论

配置

网络图

配置

验证

Catalyst 1900

Catalyst 6000

故障排除

故障排除步骤

相关信息

简介

本文提供运行CATOS镜像的Catalyst 1900和Catalyst 6500交换机之间的交换机间中继(ISL中继线)的示例配置。该配置类似于其他的 CatOS 交换机，例如 Catalyst 5500 系列交换机。相关命令以及show命令在配置中突出显示，帮助确定ISL中继线功能是否有效。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

尝试此配置之前，请确保满足下列前提条件：

- 了解 VLAN 概念

- 了解 VLAN 中继协议 (VTP) 概念

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本。

- 包含软件版本 (Enterprise) V9.00.05 的 Catalyst 1924-EN

- 运行 CatOS 并包含软件版本 7.3(2) 的 Catalyst 6509

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

背景理论

Catalyst 1900 运行两个版本的镜像，即 Standard Edition 和 Enterprise Edition。中继仅在 Enterprise 镜像中受支持，它仅支持 ISL 封装而不支持 802.1q。这会限制 Catalyst 1900 形成与可以支持 ISL 中继的其他 Catalyst 交换机之间的中继。此外，只能在Catalyst 1900的2 x 100 Mbps上行链路端口配置中继。这些是通常标记为 Ax 和Bx的交换机上的最后二个端口。最多可以在 Catalyst 1900 Enterprise 镜像上配置 1005 个 VLAN。命令行界面(CLI) (类似于Cisco IOS®CLI)只在Catalyst 1900的企业镜像中可用。

注意：带Supervisor I和II的Catalyst 4000系列交换机和Catalyst 2950系列交换机不支持ISL中继，无法连接到Catalyst 1900。Catalyst 5500 交换机在某些模块中支持 ISL。发出show port capabilities < mod/port >命令，查找是否一个特定模块或端口支持ISL中继。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

可以通过两种方式完成中继配置：菜单或 CLI。下列示例列出了通过 CLI 模式的配置命令：

Catalyst 1900 Management Console

Copyright (c) Cisco Systems, Inc. 1993-1999

All rights reserved.

Enterprise Edition Software

Ethernet Address: 00-E0-1E-87-36-C0

PCA Number: 73-2239-01

PCA Serial Number: 6510304

Model Number: WS-C1924-EN

System Serial Number: FAA0135Y00N

-------------------------------------------------

1 user(s) now active on Management Console.

User Interface Menu

[M] Menus

[K] Command Line

Enter Selection: K

CLI session with the switch is open.

To end the CLI session, enter [Exit].

Cat1924-EN>

网络图

本文档使用下图所示的网络设置。

配置

该配置的基本步骤如下所示：

1. 配置VTP域名和模式(例如至少有一台交换机应该运行在VTP服务器中，其他的交换机则采用VTP客户端模式)。 对于本文档，请将 VTP 域名设置为“DOC”。

2. 配置中继端口（转至接口配置并定义中继参数）。

3. 在作为 VTP 服务器运行的交换机上定义合适的 VLAN。

4. 使用相应的 show 命令验证中继的运行情况。

域中必须至少存在一个 VTP 服务器。可以在 Catalyst 6000 或 Catalyst 1900 交换机上配置 VTP 服务器。在本例中，Catalyst 6000配置为VTP服务器，Catalyst 1900配置为VTP客户端。这是因为Catalyst 6500比Catalyst 1900更强大，因此能更好地处理服务器功能。

本文使用如下所示的配置：

- Catalyst 6000

- Catalyst 1924-EN

Catalyst 6000

Cat6000 (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

...............

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Mon Nov 25 2002, 02:53:50

!

#version 7.3(2)

!

set prompt Cat6000

!

#!

#vtp

set vtp domain DOC

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active

stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp

ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active

mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

!--- Output suppressed.

#module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

set trunk 6/1  desirable isl 1-1005,1025-4094

!--- Output suppressed.

end

注意：中继模式可以是802.1q或ISL。因为Catalyst 1900只支持ISL，所以 ISL模可以用作Catalyst 6000的中继端口。

Catalyst 1924-EN

Cat1924-EN#configure terminal

!--- Setup the VTP domain name. Note that this is

!--- case sensitive and it must be identical with the domain

!--- name configured on the VTP server (Catalyst 6000).

Cat1924-EN(config)#vtp domain DOC

!--- To change the VTP mode to client. There are three VTP modes supported:

!--- server, transparent, and client.

Cat1924-EN(config)#vtp client

!--- Set the interface up as a trunk port (this is interface Bx).

Cat1924-EN(config)#int fast0/27

Cat1924-EN(config-if)#trunk desirable

Cat1924-EN#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

vtp domain "DOC"

!

vtp client

!

vlan 2 name "VLAN0002" sde 100002 state Operational mtu 1500

!

!

hostname "Cat1924-EN"

!

interface Ethernet 0/27

trunk Desirable

line console

end

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

Cisco CLI Analyzer (仅限注册客户)支持某些show命令，它允许您查看对show命令输出的分析。

Catalyst 1900

- show vtp - 该命令用于验证 VTP 设置，如下面的输出中所示。

Cat1924-EN#show vtp

VTP version: 1

Configuration revision: 0

Maximum VLANs supported locally: 1005

Number of existing VLANs: 5

VTP domain name : DOC

VTP password :

VTP operating mode : Client

VTP pruning mode : Disabled

VTP traps generation : Enabled

Configuration last modified by: 0.0.0.0 at 11-24-2002 19:41:22

- show vtp statistics - 该命令用于检查 VTP 通告，如下面的输出中所示。

Cat1924-EN#show vtp statistics

Receive Statistics Transmit Statistics

----------------------------------- -----------------------------------

Summary Adverts 4 Summary Adverts 1

Subset Adverts 3 Subset Adverts 0

Advert Requests 0 Advert Requests 3

Configuration Errors:

Revision Errors 0  !non zero values indicates non-propagation of vlan changes (ie add/delete)

Digest Errors 0    !non zero values indicates mismatch in vtp password

VTP Pruning Statistics:

Port Join Received Join Transmitted Summary Adverts received

with no pruning support

---- ------------- ---------------- ------------------------

A 0 0 0

B 0 0 0

Cat1924-EN#

Catalyst 6000

- show trunk 6/1 — 此命令用于验证中继配置，如输出所示：

Cat6000 (enable) show trunk 6/1

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

6/1       desirable    isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-3

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-3

- show vtp domain — 此命令用于检验VTP配置，如输出所示：

Cat6000 (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

DOC                              1            2           server      -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

8          1023             2               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

192.168.1.2     disabled disabled 2-1000

- show vtp statistics -此命令用于检验VTP统计信息，如输出所示：

Cat6000 (enable) show vtp statistics

VTP statistics:

summary advts received 1

subset advts received 0

request advts received 1

summary advts transmitted 89

subset advts transmitted 5

request advts transmitted 0

No of config revision errors 0

No of config digest errors 0

VTP pruning statistics:

Trunk    Join Transmitted Join Received Summary advts received from GVRP PDU

non-pruning-capable device  Received

-------- ---------------- ------------- --------------------------- ----------

15/1     0                0             0                           0

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

故障排除步骤

以下是与此配置相关的故障排除信息。完成以下步骤以排除交换机之间的中继故障。

1. VTP 域名必须相同（VTP 域名区分大小写）。

2. VTP 密码必须相同。

3. 在VTP域中必须至少有一台交换机配置为VTP服务器。

4. VTP 域中可以存在多个 VTP 客户端。

注意：如果发出show vtp domain命令，则可以验证步骤1和2。如果任何步骤的结果不匹配，则VTP中继不起作用。

相关信息

- 交换机间链路帧格式

- 交换机产品支持

- LAN 交换技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems