目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

Cisco IOS®上的BVI

思科IOSXE上的BDI

Cisco IOSXE平台上的BDI示例

A) 两台交换机上的 Fa0/1 都是第 3 层接口，并位于同一个广播域中。

后续步骤

B)桥接两台交换机之间的多个VLAN。

后续步骤

EPC

packet tracer

相关信息

简介

本文档介绍如何了解桥接虚拟接口(BVI)和桥接域接口(BDI)并对其进行故障排除。

先决条件

要求

对本文没有要求。

使用的组件

本文档中的信息基于 ISR 路由器（对应于 BVI）和 ASR1K（对应于 BDI）。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

BVI和BDI路由接口代表一组桥接的接口。例如，您希望桥接路由器上的两个接口，并且希望它们位于同一第2层广播域中。BVI/BDI接口将充当这两个桥接物理接口的路由接口。所有数据包流量都必须通过BVI/BDI接口。

2台PC到路由器的BVI连接

Cisco IOS®上的BVI

路由器不会在同一广播域中配置两个或多个第3层接口（即同一子网中的两个或多个接口）。使用BVI接口将两台PC连接到路由器作为同一子网的一部分，并且仍然可以从这两台PC访问Internet。

您可以使用BVI执行此操作。

期限

定义

Bridge-group

将多个物理接口划分到一个逻辑组.

接口 BVI

可以路由的逻辑接口的第3层。

ISR 3

ISR 1

ISR 2

bridge irb

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

interface GigabitEthernet0/0/1

bridge-group 1

!

interface GigabitEthernet0/0/2

bridge-group 1

!

interface BVI 1

ip address 10.10.10.10

255.255.255.0

int fa0/0

ip address 10.10.10.1

255.255.255.0

int fa0/0

ip address 10.10.10.2

255.255.255.0

Cisco IOS XE上的BDI

BDI与BVI类似，不同之处在于它运行在Cisco IOS XE上。

期限

定义

网桥域

表示第2层广播域。

网桥域接口

是允许第2层桥接网络和第3层路由网络之间双向流量传输的逻辑接口。

以太网虚拟电路(EVC)

是由提供商提供给客户的第2层服务的单个实例的端到端表示。在思科 EVC 框架中，网桥域由一个或多个称为服务实例的第 2 层接口组成。服务实例是给定路由器上给定端口上的 EVC 实例化。服务实例基于配置与网桥域关联。

两台交换机上的ASR连接

Cisco IOS XE平台上的BDI示例

A) 两台交换机上的 Fa0/1 都是第 3 层接口，并位于同一个广播域中。

如果目的只是建立两台交换机之间的连接，则不需要在ASR上进行BDI配置。

ASR 1K

SW1

SW2

interface GigabitEthernet1/2/3

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 100 ethernet

encapsulation untag

bridge-domain 100

!

interface GigabitEthernet1/2/4

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 100 ethernet

encapsulation untag

bridge-domain 100

interface FastEthernet0/1

no switchport

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/1

no switchport

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

后续步骤

1.从SW1 ping SW2:

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

2.键入要中止的转义序列。

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms

注：如果要在ASR外部路由，则需要配置BDI接口：

interface BDI100

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

B)桥接两台交换机之间的多个VLAN。

在物理接口下为每个 VLAN 配置单独的以太网虚拟电路 (EVC)。不支持在子接口下使用网桥域。

有两个VLAN：要桥接的VLAN 100和VLAN 200:

ASR 1K

SW1

SW2

interface GigabitEthernet1/2/3

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 100 ethernet

encapsulation dot1q 100

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 100

!

service instance 200 ethernet

encapsulation dot1q 200

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 200

Exact same config under Gig1/2/4

interface GigabitEthernet1/2/4

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 100 ethernet

encapsulation dot1q 100

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 100

!

service instance 200 ethernet

encapsulation dot1q 200

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 200

interface FastEthernet0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface Vlan100

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

interface Vlan200

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

interface FastEthernet0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface Vlan100

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

interface Vlan200

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

后续步骤

1.从SW1 ping SW2上的int vlan100和vlan200:

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

2.键入要中止的转义序列：

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

3.键入要中止的转义序列：

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/9 ms

EPC

monitor capture CAP interface gig1/2/3 efp 100 both match ipv4 any any

packet tracer

debug platform condition interface gig1/2/3 efp-id 100 ipv4 both

EFP ID = 100 (service instance number)

相关信息

- 思科技术支持和下载