目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

相关产品

规则

背景信息

设计指南

EtherChannel 协商协议

配置

网络图

交换机配置

服务器配置

验证

故障排除

相关信息

简介

此配置示例描述如何在运行 Cisco IOS 软件的 Cisco Catalyst 交换机和工作站或服务器之间建立 EtherChannel。

有关运行 Catalyst OS 的 Cisco Catalyst 交换机的信息，请参阅在运行 CatOS 的 Catalyst 交换机和工作站或服务器之间配置 EtherChannel。

EtherChannel 允许将多条物理以太网链路组合到一条逻辑信道中，这允许信道中的链路共享流量负载，以及在信道中的一条或多条链路出现故障的情况下提供冗余。

您可以使用EtherChannel通过非屏蔽双绞线(UTP)布线或单模和多模光纤互连LAN交换机、路由器、服务器和客户端。本文档将 Fast EtherChannel、Gigabit EtherChannel、端口信道、信道组和端口组统称为“EtherChannel”。本文档中的信息适用于所有这些 EtherChannel。

本文档涵盖了 Catalyst 交换机与服务器之间的第 2 层 EtherChannel 的配置。

先决条件

要求

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- 符合实施 EtherChannel 的系统要求的 Cisco Catalyst 交换机。有关详细信息，请参阅在 Catalyst 交换机上实施 EtherChannel 的系统要求。

以下是确定交换机/模块是否支持 EtherChannel 的简单命令：

Switch#show interfaces Gi2/0/23 capabilities

GigabitEthernet2/0/23

Model:                 WS-C3750G-24T

Type:                  10/100/1000BaseTX

Speed:                 10,100,1000,auto

Duplex:                half,full,auto

Trunk encap. type:     802.1Q,ISL

Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate

Channel:               yes

Broadcast suppression: percentage(0-100)

Flowcontrol:           rx-(off,on,desired),tx-(none)

Fast Start:            yes

QoS scheduling:        rx-(not configurable on per port basis),tx-(4q2t)

CoS rewrite:           yes

ToS rewrite:           yes

UDLD:                  yes

Inline power:          no

SPAN:                  source/destination

PortSecure:            yes

Dot1x:                 yes

Switch#

- 具有可与 Cisco Catalyst 交换机互操作的 NIC 的工作站或服务器。有关详细信息，请参阅 NIC 供应商文档。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行 Cisco IOS 软件版本 12.2(25) SEC2 的 Cisco Catalyst 3750 系列交换机

- 运行 Windows OS 版本 5.00.2195 以及 HP 双端口 ProLiant 网络适配器的 Windows 2000 Server

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

相关产品

此配置示例也可与运行 Cisco IOS 软件的 Cisco Catalyst 交换机一起使用。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

设计指南

EtherChannel 应在单个设备上开始，并在另一单个设备上结束。设备 可以是交换机、交换机堆叠、工作站或者服务器。

- 在单个交换机机箱内，EtherChannel 可在不同的模块上开始或结束。此设置适用于 Cisco Catalyst 4000/4500/6000/6500 交换机。

- 在单个交换机堆叠内，EtherChannel 可在不同的堆叠成员上开始或结束。有关详细信息，请参阅 Catalyst 3750 交换机上的跨堆叠 EtherChannel 配置示例。

EtherChannel 协商协议

- PAgP（Cisco 专有）

- LACP (IEEE 802.3ad)

有关 EtherChannel 协商协议的支持信息，请参阅 NIC 文档。

交换机中的 EtherChannel 模式：

模式

协商协议

解释

在

无

无条件启用 EtherChannel。如果工作站/服务器不支持任何协商协议，则推荐使用此模式。

off

无

无条件禁用 EtherChannel。

主用

LACP

通过发送 LACP 数据包来启动协商。如果工作站/服务器支持 LACP，则推荐使用此模式。

被动

LACP

如果远程终端发送 LACP 数据包，则将启动协商。

desirable

PAgP

通过发送 PAgP 数据包来启动协商。如果工作站/服务器支持 PAgP，则推荐使用此模式。

auto（自动）

PAgP

如果远程终端发送 PAgP 数据包，则将启动协商。

请根据 NIC 适配器支持的协商协议使用适当的模式。

注：本文档使用支持LACP的NIC适配器。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意：使用命令查找工具(仅限注册客户)可查找有关本文档中使用的命令的详细信息。

网络图

本文档使用以下网络设置：

交换机配置

要配置交换机，请完成以下步骤。

1. 按照网络图选择要分组的端口：

- Gi 2/0/23

- Gi2/0/24

2. 对于列出的每个端口，完成以下步骤：

1. 将端口配置为第 2 层交换机端口。

注意：仅支持第2层交换机端口和第3层接口的交换机需要此步骤。

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#int Gi2/0/23

Switch(config-if)#switchport

Switch(config-if)#

2. 将端口配置为接入端口，并分配适当的 VLAN。

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 100

Switch(config-if)#

3. 为端口配置生成树 Portfast。

Switch(config-if)#spanning-tree portfast

%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single

host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this

interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.

Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet2/0/23 but will only

have effect when the interface is in a non-trunking mode.

Switch(config-if)#

4. 使用适当的模式为端口配置 EtherChannel。

Switch(config-if)#channel-group 1 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 1

Switch(config-if)#

3. 配置 EtherChannel 负载均衡。此配置适用于在此交换机上配置的所有 EtherChannel。

Switch(config)#port-channel load-balance ?

dst-ip       Dst IP Addr

dst-mac      Dst Mac Addr

src-dst-ip   Src XOR Dst IP Addr

src-dst-mac  Src XOR Dst Mac Addr

src-ip       Src IP Addr

src-mac      Src Mac Addr

Switch(config)#port-channel load-balance src-mac

Switch(config)#

服务器配置

要配置服务器，请完成以下步骤：

1. 启动 NIC 配置工具。

注意：此示例使用HP网络配置实用程序7。要使用HP网络配置实用程序，请在Windows 2000系统托盘中找到该图标，或单击“开始”>“设置”>“控制面板”>“HP网络”。

2. 突出显示两个 NIC，然后单击 Team。

即可创建 NIC 群组。

3. 单击 Properties。

4. 在“Team Properties”窗口中，选择适当的“Team Type Selection”。

注意：由于本示例使用LACP配置交换机，因此请选择IEEE 802.3ad选项。

5. 从“Transmit Load Balancing Method”下拉列表选择所需的方法，然后单击 OK。

6. 在“Team Properties”窗口中，单击 OK，当出现确认窗口时，单击“Yes”继续。

此时将出现显示进程状态的对话框。

7. 当提示您重新启动服务器时，单击 Yes。

8. 重新启动服务器后，打开网络配置工具以验证群组状态。

9. 右键单击网上邻居。窗口中显示另一个网卡本地连接 3。

10. 当 NIC 适配器组成群组并形成新连接后，各个 NIC 适配器均被禁用并且不可通过旧 IP 地址接入。使用静态 IP 地址、默认网关和 DNS/WINS 设置配置新连接或使用动态配置。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

- show etherchannel summary—为每个信道组显示一行概要。

Switch#show etherchannel 1 summary

Flags:  D - down        P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

U - in use      f - failed to allocate aggregator

u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------

1      Po1(SU)         LACP      Gi2/0/23(P) Gi2/0/24(P)

Switch#

- show spanningtree interface—显示指定接口的生成树信息。

Switch#show spanning-tree interface port-channel 1

Vlan             Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- ---------

VLAN0100         Desg FWD 3         128.616  P2p

Switch#

- show etherchannel load-balance—显示端口信道中各端口间的负载均衡或帧分配方案。

Switch#show etherchannel load-balance

EtherChannel Load-Balancing Operational State (src-mac):

Non-IP: Source MAC address

IPv4: Source MAC address

IPv6: Source IP address

Switch#

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 在运行 CatOS 的 Catalyst 交换机与工作站或服务器之间配置 EtherChannel

- Catalyst 3750 交换机上的跨堆叠 EtherChannel 配置示例

- 了解 Catalyst 交换机上的 EtherChannel 负载均衡和冗余

- 在 Catalyst 交换机上实施 EtherChannel 的系统要求

- EtherChannel 支持页

- 交换机产品支持

- LAN 交换技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems