目录

- 观察到系统报告，可能重新启动进程

- ICSeverity

- 影响

- 描述

- SyslogMessage

- MessageSample

- 产品系列

- Regex

- 建议

- 命令

观察到系统报告，可能重新启动进程

ICSeverity

3 — 错误

影响

持续重新加载设备将影响设备性能，并可能导致崩溃。

描述

此消息表示进程管理器已生成系统报告，当观察到崩溃、进程因重复失败或内存问题重新启动过多时可能会发生这种情况。

SyslogMessage

PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION

MessageSample

Nov 01 03:06:09 <> :  %PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION: Rx/x: pvp: System report core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal.tar.gz (size: xxxx KB) generated and System report info at core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal-info.txt

产品系列

- Cisco Catalyst 9200 系列交换机

- Cisco Catalyst 9300 系列交换机

- Cisco Catalyst 9400 系列交换机

- Cisco Catalyst 9500 系列交换机

- Cisco Catalyst 9600 系列交换机

- Cisco ASR 1000系列聚合服务路由器(US)

- Cisco Catalyst 3650 系列交换机

- Cisco Catalyst 3850 系列交换机

Regex

不适用

建议

当设备生成系统报告时，通常会显示此消息。1.收集此系统报告以进行进一步分析（将文件传输到FTP/SFTP服务器）。2.验证是否不存在可能导致问题的断电。3.如果在最近升级后出现这种情况，请尝试回滚到以前的版本。4.检查与正在使用的进程或IOS版本相关的已知错误或问题。5.考虑计划升级，使系统软件更新至思科建议的最新稳定版本，因为软件更新可以解决可能导致流程崩溃的已知漏洞：https://software.cisco.com/download/home

命令

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system