目录

- 内存泄漏

- ICSeverity

- 影响

- 描述

- SyslogMessage

- MessageSample

- 产品系列

- Regex

- 建议

- 命令

内存泄漏

ICSeverity

4 — 警告

影响

高 — 内存泄漏可能导致设备完全崩溃，如果设备处于紧急状态，则导致网络中断

描述

进程内存使用率会随着时间推移而增加，但不会释放，这最终会导致操作系统内存耗尽。如果系统内存耗尽，它将崩溃。查看缺陷CSCsw33723，了解其他信息和包含导致此情况的大输出的命令示例。临界阈值为95%。

SyslogMessage

PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL

MessageSample

Apr 10 10:10:10 <> %PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL:Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 96% exceeds critical level 95%

产品系列

- Cisco Catalyst 9300 系列交换机

- 思科 4000 系列集成多业务路由器

- Cisco Catalyst 9200 系列交换机

- Cisco Catalyst 9400 系列交换机

- Cisco Catalyst 9500 系列交换机

- Cisco Catalyst 9600 系列交换机

- Cisco Catalyst 9500H系列交换机

- Cisco Catalyst 9800 系列无线控制器

- 云中的Cisco Catalyst 9800无线控制器

- Cisco ASR 1000系列聚合服务路由器(US)

Regex

不适用

建议

避免运行输出较长的命令。使用以下命令定期重新启动智能是安全的：Device#test platform software process exit shell-manager RP active stateless如果这不能提供临时缓冲，您可能需要重新加载设备。但是，由于基础条件仍然存在，因此唯一的永久解决方案是将软件升级到固定版本。

命令

#show version

#show platform software process list RP active name smand