目录

简介

许可证期限已过期

ICSeverity

影响

描述

系统日志消息

消息示例

产品系列

Regex

建议

命令

简介

本文档介绍智能许可以及许可证到期后会发生的情况。

许可证期限已过期

ICSeverity

3 -错误

影响

如果无人值守，可能会影响服务，具体取决于平台。

描述

智能许可服务可提供集中、灵活的方式来管理思科设备中的许可证。当设备使用智能许可时，它可以在评估模式下运行一定时间，允许用户在购买必要的许可证之前测试功能。此消息表示设备评估期在指定日期到期。此消息在过期后每周显示一次。如果评估期已过，而您希望继续使用这些功能，您需要从思科获取适当的许可证，并向智能许可服务注册这些许可证。

系统日志消息

SMART_LIC-3-EVAL_EXPIRED_WARNING

消息示例

Jun 04 56:35:27 <> : %SMART_LIC-3-EVAL_EXPIRED_WARNING: Evaluation period expired on xxx xxx xx:xx:xx xx xx.

产品系列

- Cisco Catalyst 9300 系列交换机

- Cisco Catalyst 9200 系列交换机

- Cisco Catalyst 3850 系列交换机

- Cisco Catalyst 3650 系列交换机

- Cisco Catalyst 9500 系列交换机

- Cisco Catalyst 9400 系列交换机

- 思科 4000 系列集成多业务路由器

- Cisco Catalyst 9600 系列交换机

Regex

不适用

建议

当评估期已过、设备尚未注册或无法连接到思科智能软件管理器(CSSM)时，可能会出现此错误。请按照以下步骤尝试解决此问题：

1. 验证设备是否可以访问tools.cisco.com：Switch#ping tools.cisco.com键入要中止的转义序列。正在向173.37.145.8发送5个100字节的ICMP响应，超时为2秒：!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 41/41/42 ms

2. 如果设备尚未注册到智能许可服务器，请通过以下链接生成新令牌，以便在CSSM中注册设备：从CSSM生成新令牌

3. 使用以下命令使用新令牌注册设备：Device#license smart trust idtoken local force或Device#license smart trust idtoken local force。

4. 确保设备和CSSM服务器之间允许端口80/443。

命令

#show version

#show logging

#show platform

#show license status

#show license all

#show clock

#show license summary

#show module

#show running-config