目录

磁盘错误

ICSeverity

影响

描述

SyslogMessage

MessageSample

产品系列

Regex

建议

命令

磁盘错误

ICSeverity

3 — 错误

影响

磁盘错误阻止读取和读取数据

描述

此消息表示扩展文件系统(EXT)类型在读取或写入存储介质上的内存块时遇到错误。EXT文件系统是日志文件系统，这意味着它们会跟踪日志中文件系统的更改。这样可以在出现故障时恢复文件系统。EXT文件系统也非常高效，可以处理大型文件和目录。日志消息的性质表明，尝试将元数据缓冲区写入指定设备上的EXT文件系统时，存在输入/输出(IO)错误。在某些情况下，可能会出现软件缺陷，从而导致交换机无法预期的/次优操作。请查看下一个已知缺陷列表，并应用解决方法（如果可用）或软件升级（如果适用）：Cisco bug ID CSCvm77197 - C9300/9500 : %IOSXE-2-PLATFORM：交换机1 R0/0：内核： EXT2-fs(sda1)：错误： Cisco bug ID CSCvp10506 - C9400 : %IOSXE-2-PLATFORM：交换机1 R0/0：内核：EXT2-fs(sda1)：错误：

SyslogMessage

IOSXE-2-PLATFORM

MessageSample

Sep 11 02:12:15 <> %IOSXE-2-PLATFORM: R0/0: kernel: EXT2-fs (sdb1): error: extx_fsync: detected IO error when writing metadata buffers THIS IS A SAMPLE MESSAGE

产品系列

- Cisco ASR 900系列聚合服务路由器(US)

- Cisco Catalyst 4500 系列交换机

- Cisco Catalyst 3650 系列交换机

- Cisco ASR 1000系列聚合服务路由器(US)

- 思科cBR系列融合宽带路由器

- Cisco Catalyst 9400 系列交换机

- Cisco Catalyst 3850 系列交换机

- 思科 4000 系列集成多业务路由器

- Cisco Catalyst 9500 系列交换机

- Cisco Catalyst 9300 系列交换机

- Cisco Catalyst 9200 系列交换机

- Cisco Catalyst 9500H系列交换机

- Cisco Catalyst 9600 系列交换机

- Cisco Catalyst 9800 系列无线控制器

- 云中的Cisco Catalyst 9800无线控制器

Regex

不适用

建议

要帮助隔离故障，请使用以下建议：

1.对受影响的分区运行文件系统完整性检查，以确定并修复任何可能的文件系统错误。请运行fsck bootflash:或fsck flash:命令以检查并解决任何文件系统不一致问题。

2.同样，您也可以使用fsck stby-或fsck stbbootflash:y-flash:

3.运行文件系统检查后，尝试将新文件写入闪存。例如，使用命令show clock | 追加flash:clock.txt，然后使用show logging命令验证错误消息是否仍在填充。通常，这些步骤足以解决磁盘I/O问题。

4.如果问题仍然存在，请在维护窗口期间安排重新加载，因为这还可以自动运行“检查文件系统”例程。

5.如果这不能解决问题，您需要重新格式化或更换磁盘。在尝试执行此步骤之前，请确保备份设备配置，并在维护时段执行此步骤。考虑可以删除闪存中包含的文件。要继续使用flash或bootflash的格式，请使用以下过程：

a.从USB启动设备。首先，从software.cisco.com下载适当的文件，格式化FAT32上的USB驱动器，然后将映像传输到USB中。

b.使用命令config-register 0x0或boot manual将配置寄存器更改为0x0，将设备发送到ROMMON。 使用write或copy running-config startup-config命令保存配置，并重新加载设备。

c.一旦设备处于ROMMON状态，请使用dev命令查找USB文件系统编号，例如usb0:

d.运行命令dir usb0：（其中0可随系统而改变）以显示USB驱动器中的文件。

e.识别映像的文件名，并使用下一个命令从USB文件引导usb0启动设备:

f.设备从USB启动后，使用此命令格式化磁盘：format flash:或format bootflash:

g.完成此步骤后，确保将映像复制回闪存：并使用命令config-register 0x2102或no boot manual将寄存器重新设置为2102。

6.在某些情况下，可能会出现软件缺陷，导致交换机出现意外/次优操作。查看下一列一些已知缺陷并应用解决方法（如果有）或软件升级（如果适用）：Cisco bug ID CSCvm77197 - C9300/9500 : %IOSXE-2-PLATFORM：交换机1 R0/0：内核：EXT2-fs(sda1)：错误： ++受影响的平台： C9300/9500 ++已知固定版本： N/A ++解决方法：重新加载或重新启动思科漏洞Id CSCvp10506 - C9400 : %IOSXE-2-PLATFORM：交换机1 R0/0：内核：EXT2-fs(sda1)：错误：++受影响的平台：C9400 ++已知固定版本：17.3.3及更高版本解决方++：重新通电

命令

#show version

#show module

#show logging

#show inventory

#show clock

#show file systems