目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

VoIP命令

show voice port summary

show voice call summary

show dial-peer voice summary

show call active voice brief

show voice dsp

Appendix

相关信息

简介

本文档涵盖提供各种IP语音(VoIP)验证命令中包含的信息的等效MIB对象。NMS应用和/或脚本可能会使用此信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件版本。但是，它专为带NM-2V卡的Cisco 3600系列路由器编写。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

配置

此输出显示本文档使用的配置的相关部分：

VoipRouter#show running-configuration

Building configuration...

Current configuration : 5412 bytes

!

version 12.3

...

!

snmp-server community public RO

!

...

!

voice-port 2/0/0

!

...

!

dial-peer voice 2000 pots

destination-pattern 2000

port 2/0/0

!

dial-peer voice 1000 voip

destination-pattern 1000

session target ipv4:172.16.99.22

!

...

end

VoIP命令

以下各节显示与这些VoIP验证命令输出对应的MIB对象：

- show voice port summary（仅适用于NM-2V卡）

- show voice call summary

- show dial-peer voice summary

- show call active voice brief（仅适用于Cisco 3600平台）

- show voice dsp（仅用于NM-HDV卡）

这些VoIP验证命令包含的信息可从IF-MIB、CISCO-VOICE-IF-MIB、CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB、CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB、DIAL-MIBCONTROL-MIB和CISCO-DSP-MGMT-MIB。

注意：在这些示例中，电话支路由1102799索引，H.323支路由1102966索引。

show voice port summary

注意：show voice port summary命令中的粗体文本在“等效MIB对象”部分中概述。

VoipRouter#show voice port summary

IN           OUT

PORT      CH   SIG-TYPE   ADMIN OPER  STATUS       STATUS   EC

========= == ============ ===== ====  ========     ======== ==

2/0/0(A1) --  fxs-ls(A2)  up(A3)up(A4) off-hook(A5) idle     y(A6)

2/0/1     --  fxs-ls      up    dorm   on-hook      idle     y

等效MIB对象

A1  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

A2  —  CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.37 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

A3  —  IF-MIB::ifAdminStatus.37 = INTEGER: up(1)

A4  —  IF-MIB::ifOperStatus.37 = INTEGER: up(1)

A5  —  CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.37 = INTEGER: offHook(2)

A6  —  CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.37 = INTEGER: true(1)

注意：当使用NM-2V卡时，No MIB Object会维护show voice port summary命令的CH部分中包含的值。

show voice call summary

注意：show voice call summary命令中的粗体文本在“等效MIB对象”部分中概述。

VoipRouter#show voice call summary

PORT         CODEC      VAD   VTSP STATE            VPM STATE

============ ========   ===   ==================== ======================

2/0/0(B1)    g729r8(B2) y(B3) S_CONNECT             FXSLS_CONNECT

2/0/1         -         -       -                   FXSLS_ONHOOK

等效MIB对象

B1  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

B2  —  CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCoderTypeRate.

1102966.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

B3  —  CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveVADEnable.

1102966.1 = INTEGER: true(1)

注意：没有MIB对象单独维护语音电话服务提供商(VTSP)和VPM状态。从DIAL-CONTROL-MIB改用callActiveCallState。

show dial-peer voice summary

注意：show dial-peer voice summary命令中的粗体文本在“等效MIB对象”部分中概述。

VoipRouter#show dial-peer voice summary

dial-peer hunt 0

AD                                        PRE  PASS

TAG      TYPE     MIN     OPER    PREFIX DEST-PATTERN  FER  THRU SESS-TARGET   PORT

2000(C1) pots(C2)  up(C3)  up(C4) 9(C5)   2000(C6)     0(C7)                2/0/0(C8)

1000     voip      up      up             1000         0    syst ipv4:172.16.99.22(C9)

等效MIB对象

C1  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.2000 = INTEGER: 90

—  DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.2000.90 = INTEGER: 37

C2  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.2000 = INTEGER: voice(1)

C3  —  IF-MIB::ifAdminStatus.37 = INTEGER: up(1)

C4  —  IF-MIB::ifOperStatus.37 = INTEGER: up(1)

C5  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix.90 = STRING: 9

C6  —  DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.2000.90 = STRING: 2000

C7  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.90 = INTEGER: 0

C8  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

C9  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionTarget.91 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

注意：没有MIB对象维护show dial-peer summary命令的调制解调器PASS THRU方法部分中包含的值。

show call active voice brief

注意：show call active voice brief命令中的粗体文本在“等效MIB对象”部分中概述。

VoIPRouter#show call active voice brief

<ID>:<start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir> <addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

MODEMPASS <method> buf:<fills>/<drains> loss <overall%>

<multipkt>/<corrected>

last <buf event time>s dur:<Min>/<Max>s

FR <protocol> [int dlci cid] vad:<y/n> dtmf:<y/n> seq:<y/n>

sig:<on/off> <codec> (payload size)

ATM <protocol> [int vpi/vci cid] vad:<y/n> dtmf:<y/n> seq:<y/n>

sig:<on/off> <codec> (payload size)

Tele <int>:tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l>

dBm

MODEMRELAY info:<rcvd>/<sent>/<resent> xid:<rcvd>/<sent>

total:<rcvd>/<sent>/<drops>

Proxy <ip>:<audio udp>,<video udp>,<tcp0>,<tcp1>,<tcp2>,<tcp3> endpt:

<type>/<manf>

bw:<req>/<act> codec:<audio>/<video>

tx:<audio pkts>/<audio bytes>,<video pkts>/<video bytes>,<t120

pkts>/<t120 bytes>

rx:<audio pkts>/<audio bytes>,<video pkts>/<video bytes>,<t120

pkts>/<t120 bytes>

Telephony call-legs: 1

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 1

MGCP call-legs: 0

Total call-legs: 2

11D9 : 1102799(D1)hs.1 +1324 pid:2000(D2) Answer(D3) 2000(D4) active(D5)

dur 1d19h(D6) tx:7875641(D7)/157512782(D8) rx:7875955(D9)/157519081(D10)

Tele 2/0/0(D11):1: tx:157515460(D12)/157514630(D13)/0ms g729r8(D14)

noise:-56(D15) acom:5(D16)  i/0:-40(D17)/-46(D18) dBm

11D9 : 1102966hs.1 +1157 pid:1000 Originate 1000 active

dur 1d19h tx:7875388/157507741 rx:7875641/157512782

IP 172.16.99.22(D19):19066(D20) rtt:6ms(D21) pl:157496940(D22)/4770ms(D23)

lost:52(D24)/1(D25)/325(D26) delay:67(D27)/55(D28)/132ms(D29) g729r8

Telephony call-legs: 1

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 1

MGCP call-legs: 0

Total call-legs: 2

等效MIB对象

D1  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveConnectionId.1102799.1

= Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

D2  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102799.1 = INTEGER: 2000

D3  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102799.1 = INTEGER: answer(2)

D4  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102799.1 = STRING: 2000

D5  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102799.1 = INTEGER: active(4)

D6  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102799.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

—  DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (16590203) 1 days,

22:05:02.03

D7  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102799.1 = Gauge32: 7875641

D8  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102799.1 = Gauge32: 157512782

D9  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102799.1 = Gauge32: 7875955

D10 —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102799.1 = Gauge32: 157519081

D11 —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

D12 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveTxDuration.

1102799.1 = Gauge32: 157515460 milliseconds

D13 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveVoiceTxDuration.

1102799.1 = Gauge32: 157514630 milliseconds

D14 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveCoderTypeRate.

1102799.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

D15 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveNoiseLevel.

1102799.1 = INTEGER: -56 dBm

D16 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveACOMLevel.

1102799.1 =  INTEGER: 5 dB

D17 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveInSignalLevel.

1102799.1 = INTEGER: -40 dBm

D18 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveOutSignalLevel.

1102799.1 = INTEGER: -46 dBm

D19 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteIPAddress.

1102966.1 = IpAddress: 172.16.99.22

D20 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteUDPPort.

1102966.1 = INTEGER: 19066

D21 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRoundTripDelay.

1102966.1 = Gauge32: 6 milliseconds

D22 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveOnTimeRvPlayout.

1102966.1 = Gauge32: 157496940 milliseconds

D23 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence.

1102966.1 = Gauge32: 1090 milliseconds

—  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction.

1102966.1 = Gauge32: 3680 milliseconds

—  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithInterpolation.

1102966.1 = Gauge32: 0 milliseconds

D24 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLostPackets.

1102966.1 = Gauge32: 52 packets

D25 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEarlyPackets.

1102966.1 = Gauge32: 1 packets

D26 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLatePackets.

1102966.1 = Gauge32: 325 packets

D27 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveReceiveDelay.

1102966.1 = Gauge32: 67

D28 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLoWaterPlayoutDelay.

1102966.1 = Gauge32: 55 milliseconds

D29 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveHiWaterPlayoutDelay.

1102966.1 = Gauge32: 132 milliseconds

注意：在添加SNMP对象cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence、cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction和cvVoIPC时，将获得show call active voice brief命令的GapFill值allActiveGapFillWithInterpolation。

show voice dsp

VoIPRouter#show voice dsp

DSP  DSP             DSPWARE CURR  BOOT                         PAK     TX/RX

TYPE NUM CH CODEC    VERSION STATE STATE   RST AI VOICEPORT TS ABORT  PACK COUNT

==== === == ======== ======= ===== ======= === == ========= == ===== ============

C549 009 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     05     0         0/36

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     06     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     07     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     08     0          0/0

C549 010 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     09     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     10     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     11     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     12     0          0/0

C549 011 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     13     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     14     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     15     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     16     0          0/0

C549 012 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     17     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     18     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     19     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     20     0          0/0

C549 013 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     21     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     22     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     23     0         0/12

04 g729r8    4.1.31 busy  idle         0 1/0:0     24     0    176/56702

C549 014 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     01     0         0/27

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     02     0         0/12

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     03     0         0/12

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     04     0         0/12

以下是一些有用的MIB对象，它们在show voice dsp命令的示例输出中提供有关活动呼叫的信息：

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardIndex.7 = INTEGER: 2

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB::cardType.2 = INTEGER: hdv(516)

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB::cardDescr.2 = STRING: "High Density Voice"

ENTITY-MIB::entPhysicalDescr.7 = STRING: High Density Voice

ENTITY-MIB::entPhysicalDescr.22 = STRING: DSP (C549)

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardState.7 = INTEGER: normal(1)

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardMaxChanPerDSP.7 = Gauge32: 4 channels

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspTotalChannels.22 = Gauge32: 4 channels

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspActiveChannels.21 = Gauge32: 1 channels

注意：包含show voice dsp信息的MIB是CISCO-DSP-MGMT-MIB。但是，由于NM-2V卡的Cisco Bug ID CSCeb62542,NM-2V上的DSP未在ENTITY-MIB中显示。由于cdspCardStatusTable取决于ENTITY-MIB的entPhysicalIndex，因此未为NM-2V卡填充cdspCardStatusTable。

Appendix

此输出显示在本文档所示的VoIP验证命令执行时，从CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB中完整的snmpwalk:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB:ciscoVoiceAnalogIfMIB

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgImpedance.37 = INTEGER: ohms600Real(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgImpedance.38 = INTEGER: ohms600Real(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgIntegratedDSP.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgIntegratedDSP.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusInfoType.37 = INTEGER: voice(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusInfoType.38 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfMaintenanceMode.37 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfMaintenanceMode.38 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusSignalErrors.37 = Counter32: 0

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusSignalErrors.38 = Counter32: 0

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.37 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.38 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingFrequency.37 = INTEGER: ringFrequency25(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingFrequency.38 = INTEGER: ringFrequency25(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.37 = INTEGER: offHook(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.38 = INTEGER: onHook(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingActive.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingActive.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingGround.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingGround.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTipGround.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTipGround.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingDigitDuration.37 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingDigitDuration.38 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingInterDigitDuration.37 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingInterDigitDuration.38 =

INTEGER: 100 milliseconds

此输出显示在本文档所示的VoIP验证命令执行时，从CISCO-VOICE-IF-MIB中完整snmpwalk ciscoVoiceInterfaceMIB:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-IF-MIB:ciscoVoiceInterfaceMIB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNoiseRegEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNoiseRegEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNonLinearProcEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNonLinearProcEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgMusicOnHoldThreshold.37 = INTEGER: -38 dBm

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgMusicOnHoldThreshold.38 = INTEGER: -38 dBm

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInGain.37 = INTEGER: 0 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInGain.38 = INTEGER: 0 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgOutAttn.37 = INTEGER: 3 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgOutAttn.38 = INTEGER: 3 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelCoverage.37 = INTEGER: 4

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelCoverage.38 = INTEGER: 4

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionMode.37 = INTEGER: normal(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionMode.38 = INTEGER: normal(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionNumber.37 = STRING:

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionNumber.38 = STRING:

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInitialDigitTimeOut.37 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInitialDigitTimeOut.38 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInterDigitTimeOut.37 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInterDigitTimeOut.38 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgRegionalTone.37 = STRING: "US"

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgRegionalTone.38 = STRING: "US"

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.13.37 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.13.38 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.14.37 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.14.38 = INTEGER: 1

此输出显示在本文档所示的VoIP验证命令执行时，从CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB中完整的snmpwalk:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB:ciscoVoiceDialControlMIB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvGeneralPoorQoVNotificationEnable.0 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.1000 = INTEGER: 91

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.2000 = INTEGER: 90

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.1000 = INTEGER: voip(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.2000 = INTEGER: voice(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgRowStatus.1000 = INTEGER: active(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgRowStatus.2000 = INTEGER: active(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgEntry.5.1000 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgEntry.5.2000 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgSessionTarget.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix.90 = STRING: 9

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDIDCallEnable.90 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgCasGroup.90 = INTEGER: -1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgRegisterE164.90 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgForwardDigits.90 = INTEGER: -1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgEntry.7.90 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionProtocol.91 = INTEGER: cisco(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgDesiredQoS.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgMinAcceptableQoS.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionTarget.91 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgCoderRate.91 =

INTEGER: g729IETFr8000(16)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgFaxRate.91 = INTEGER: voiceRate(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgVADEnable.91 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgExpectFactor.91 =

INTEGER: 0 equipment impairment factor (eif)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgIcpif.91 =

INTEGER: 20 equipment impairment factor (eif)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgPoorQoVNotificationEnable.91 =

INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgUDPChecksumEnable.91 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgIPPrecedence.91 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgTechPrefix.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgDigitRelay.91 = Hex-STRING: 00

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgCoderBytes.91 = INTEGER: 20 bytes

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgFaxBytes.91 = INTEGER: 20 bytes

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgInBandSignaling.91 = INTEGER: cas(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgEntry.23.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgIncomingDnisDigits.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgIncomingDnisDigits.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgMaxConnections.90 =

INTEGER: -1 connections

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgMaxConnections.91 =

INTEGER: -1 connections

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgApplicationName.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgApplicationName.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.90 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.91 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgHuntStop.90 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgHuntStop.91 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.6.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.6.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.7.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.7.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.8.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.8.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.9.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.9.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.10.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.10.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveConnectionId.1102799.1 =

Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 157515460 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveVoiceTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 157514630 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveFaxTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveCoderTypeRate.1102799.1 =

INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveNoiseLevel.1102799.1 = INTEGER: -56 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveACOMLevel.1102799.1 = INTEGER: 5 dB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveOutSignalLevel.1102799.1 =

INTEGER: -46 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveInSignalLevel.1102799.1 =

INTEGER: -40 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveERLLevel.1102799.1 = INTEGER: 5 dB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveSessionTarget.1102799.1 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveImgPageCount.1102799.1 = Gauge32: 0 pages

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.13.1102799.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.14.1102799.1 = INTEGER: 2

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.15.1102799.1 = INTEGER: 19971

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.17.1102799.1 = INTEGER: 5

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveConnectionId.1102966.1 =

Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteIPAddress.1102966.1 =

IpAddress: 172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteUDPPort.1102966.1 =

INTEGER: 19066

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRoundTripDelay.1102966.1 =

Gauge32: 6 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSelectedQoS.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSessionProtocol.1102966.1 =

INTEGER: cisco(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSessionTarget.1102966.1 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveOnTimeRvPlayout.1102966.1 =

Gauge32: 157496940 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence.1102966.1 =

Gauge32: 1090 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction.1102966.1 =

Gauge32: 3680 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithInterpolation.1102966.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithRedundancy.1102966.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveHiWaterPlayoutDelay.1102966.1 =

Gauge32: 132 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLoWaterPlayoutDelay.1102966.1 =

Gauge32: 55 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveReceiveDelay.1102966.1 =

Gauge32: 67

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveVADEnable.1102966.1 =

INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveCoderTypeRate.1102966.1 =

INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLostPackets.1102966.1 =

Gauge32: 52 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEarlyPackets.1102966.1 =

Gauge32: 1 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLatePackets.1102966.1 =

Gauge32: 325 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.21.1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.22.1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.23.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.24.1102966.1 =

STRING: "172.16.99.22"

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.25.1102966.1 = INTEGER: 1720

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.26.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.27.1102966.1 =

STRING: "172.16.99.22"

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.28.1102966.1 = INTEGER: 19066

此输出显示在本文档所示的VoIP验证命令执行时，从CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB中完整的snmpwalk:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB:

ciscoVoiceCommonDialControlMIB

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveConnectionId.

1102966.1 = Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveVADEnable.

1102966.1 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCoderTypeRate.

1102966.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCodecBytes.

1102966.1 = INTEGER: 20

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveInBandSignaling.

1102966.1 = INTEGER: cas(1)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveEntry.6.

1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveEntry.7.

1102966.1 = INTEGER: 2

此输出显示在本文档所示的VoIP验证命令执行时，从DIAL-CONTROL-MIB中对dialControlMib进行的完整snmpwalk:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 DIAL-CONTROL-MIB:dialControlMib

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlAcceptMode.0 = INTEGER: acceptAll(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlTrapEnable.0 = INTEGER: enabled(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgIfType.1000.91 = INTEGER: voiceOverIp(104)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgIfType.2000.90 = INTEGER: voiceFXS(102)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.2000.90 = INTEGER: 37

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.1000.91 = STRING: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.2000.90 = STRING: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgAnswerAddress.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgAnswerAddress.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSubAddress.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSubAddress.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSpeed.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSpeed.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInfoType.1000.91 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInfoType.2000.90 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgPermission.1000.91 = INTEGER: both(3)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgPermission.2000.90 = INTEGER: both(3)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInactivityTimer.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInactivityTimer.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMinDuration.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMinDuration.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMaxDuration.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMaxDuration.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCarrierDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCarrierDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCallRetries.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCallRetries.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgRetryDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgRetryDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgFailureDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgFailureDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgTrapEnable.1000.91 = INTEGER: disabled(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgTrapEnable.2000.90 = INTEGER: disabled(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgStatus.1000.91 = INTEGER: active(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgStatus.2000.90 = INTEGER: active(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsConnectTime.1000.91 = Gauge32: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsConnectTime.2000.90 = Gauge32: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsChargedUnits.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsChargedUnits.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsSuccessCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsSuccessCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsFailCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsFailCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsAcceptCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsAcceptCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsRefuseCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsRefuseCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectCause.1000.91 = ""

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectCause.2000.90 = ""

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectText.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectText.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastSetupTime.1000.91 = Timeticks:

(1102966) 3:03:49.66

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastSetupTime.2000.90 = Timeticks:

(1102799) 3:03:47.99

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102799.1 = STRING: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102966.1 = STRING: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerSubAddress.1102799.1 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerSubAddress.1102966.1 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102799.1 = INTEGER: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102966.1 = INTEGER: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerIfIndex.1102799.1 = INTEGER: 90

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerIfIndex.1102966.1 = INTEGER: 91

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveLogicalIfIndex.1102799.1 = INTEGER: 37

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveLogicalIfIndex.1102966.1 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102799.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102966.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102799.1 = INTEGER: active(4)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102966.1 = INTEGER: active(4)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102799.1 = INTEGER: answer(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102966.1 = INTEGER: originate(1)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveChargedUnits.1102799.1 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveChargedUnits.1102966.1 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveInfoType.1102799.1 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveInfoType.1102966.1 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102799.1 = Gauge32: 7875641

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102966.1 = Gauge32: 7875388

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102799.1 = Gauge32: 157512782

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102966.1 = Gauge32: 157507741

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102799.1 = Gauge32: 7875955

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102966.1 = Gauge32: 7875641

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102799.1 = Gauge32: 157519081

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102966.1 = Gauge32: 157512782

DIAL-CONTROL-MIB::callHistoryTableMaxLength.0 = INTEGER: 50

DIAL-CONTROL-MIB::callHistoryRetainTimer.0 = INTEGER: 15 minutes

相关信息

- Cisco IOS MIB工具

- 思科SNMP对象导航器

- SNMP技术说明

- 技术支持和文档 - Cisco Systems