目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

设备上启用的陷阱概述

从列表中启用命令时发送的陷阱

相关信息

简介

本文档介绍在配置 snmp-server enable traps 命令。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 如何在思科设备上配置SNMP

- SNMP的使用 get 和 walk 命令

使用的组件

本文档适用于运行支持SNMP的思科IOS的思科设备（路由器和交换机）。本文档中的信息基于Cisco IOS®的多个版本，因为trap命令因版本而异，因平台而异。例如，您无法在没有ATM接口的系统上发送ATM相关陷阱。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

设备上启用的陷阱概述

要获得已在设备上启用的陷阱的概述，请在每个Cisco IOS设备上发出以下命令：

cognac#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

cognac(config)#snmp-server enable traps ?

atm          Enable SNMP atm traps

bgp          Enable BGP state change traps

config       Enable SNMP config traps

dial         Enable SNMP dial control traps

dlsw         Enable SNMP dlsw traps

dsp          Enable SNMP dsp traps

entity       Enable SNMP entity traps

envmon       Enable SNMP environmental monitor traps

frame-relay  Enable SNMP frame-relay traps

hsrp         Enable SNMP HSRP traps

ipmulticast  Enable SNMP ipmulticast traps

isdn         Enable SNMP isdn traps

msdp         Enable SNMP MSDP traps

rsvp         Enable RSVP flow change traps

rtr          Enable SNMP Response Time Reporter traps

snmp         Enable SNMP traps

syslog       Enable SNMP syslog traps

tty          Enable TCP connection traps

voice        Enable SNMP voice traps

xgcp         Enable XGCP protocol traps

<cr>

cognac(config)#

一旦知道您已启用的陷阱，即可根据需要启用它们。本文档可帮助您在启用命令时查找发送哪些陷阱。

注意：由于特定设备和可用接口中的功能，此列表可能因平台而异，也可能会因版本而异。

从列表中启用命令时发送的陷阱

aaa-server

发送AAA服务器通知。

12.1(3)T

AS5300 AS5800

CISCO-AAA-SERVER-MIB

1.3.6.1.4.1.9.10.56.2.0.1

casServerStateChange

调试输出中显示“bgp

发送边界网关协议(BGP)状态更改通知。

/

/

BGP4-MIB

1.3.6.1.2.1.15.7.1

bgpEstablished bgpBackwardTransition

calltracker

每当在cctActiveTable中创建新的活动呼叫条目或在cctHistoryTable中创建新的历史记录呼叫条目时，都会发送通知。

/

/

CISCO-CALL-TRACKER-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.163.2.0.1 1.3.6.1.4.1.9.9.163.2.0.2

cctCallSetupNotification cctCallTerminateNotification

config

发送配置通知。

/

/

CISCO-CONFIG-MAN-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.43.2.0.1

ciscoConfigManEvent

拨号

发送通知

- 成功的呼叫会清除

- 失败的呼叫尝试被确定为最终失败

- 每当收到或发送呼叫建立消息时

/

/

DIAL-CONTROL-MIB

1.3.6.1.2.1.10.21.2.0.1 1.3.6.1.2.1.10.21.2.0.2

dialCtlPeerCallInformation dialCtlPeerCallSetup

dlsw

从DLSw代理发送通知。使用dlsw关键字时，您可以指定notification-option值。

/

/

CISCO-DLSW-MIB

1.3.6.1.4.1.9.10.9.1.7.1.3.6.1.4.1.9.10.9.1.7.2 1.3.6.1.4.1.9.10.9.1.7.3 1.3.6.1.4.1.9.10.9.1.7.4 1.3.6.1.4.9.10.9.1.7.5 1.3.6.1.4.1.9.10.9.10.9.9.10.9.1.1.7.6

ciscoDlswTrapTConnPartnerReject ciscoDlswTrapTConnProviolation ciscoDlswTrapTConnUp ciscoDlswTrapTConnDown ciscoDlswTrapCircuitUp ciscoDlswTrapCircuitDown

ds0-busyout

只要DS0接口的忙出状态发生变化，就会发送通知。

12.1(3)T

AS5300

CISCO-POP-MGMT-MIB

1.3.6.1.4.1.9.10.19.2.0.1

cpmDS0BusyoutNotification

ds1-loopback

只要DS1接口进入环回模式，就会发送通知。

12.1(3)T

AS5300

CISCO-POP-MGMT-MIB

1.3.6.1.4.1.9.10.19.2.0.2

cpmDS1LoopbackNotification

dspu

只要检测到物理单元(PU)或逻辑单元(LU)的操作状态更改或激活失败，就会发送通知。

/

/

CISCO-DSPU-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.24.1.4.4.0.1 1.3.6.1.4.1.9.9.24.1.4.4.0.2 1.3.6.1.4.9.9.24.1.5.3.0.1.3.6.1.4.1.9.9.24.1.5.3.0.2

newdspuPuStateChangeTrap newdspuPuActivationFailureTrap newdspuLuStateChangeTrap dspuLuActivationFailureTrap

DSP

每当DSP卡启动或关闭时发送通知。

/

/

CISCO-DSP-MGMT-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.86.2.0.1

cdspMIBCardStateNotification

entity

发送实体MIB修改通知。

/

/

ENTITY-MIB

1.3.6.1.2.1.47.2.0.1

entConfigChange

envmon

超过环境阈值时发送思科企业特定的环境监控器通知。使用 envmon 关键字时，您可以指定一个 notification-option 值。

/

/

CISCO-ENVMON-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.1 1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.2 1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.3 1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.4 1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.5

ciscoEnvMonShutdownNotification ciscoEnvMonVoltageNotification ciscoEnvMonTemperatureNotification ciscoEnvMonFanNotification ciscoEnvMonRedundantSupplyNotification

帧中继

发送帧中继通知。

/

/

RFC1315-MIB

1.3.6.1.2.1.10.32.0.1

frDLCIStatusChange

hsrp

发送热备份路由器协议(HSRP)通知。

12.0(3)T

/

CISCO-HSRP-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.106.2.0.1

cHsrpStateChange

isdn

发送综合业务数字网络(ISDN)通知。使用 isdn 关键字时，您可以指定一个 notification-option 值。

12.1(1)T 12.1(5)T

/

CISCO-ISDN-MIB CISCO-ISDNU-IF-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.26.2.0.1.3.6.1.4.1.9.9.26.2.0.2 1.3.6.1.4.1.9.9.26.2.0.3 1.3.6.1.4.1.9.9.26.2.0.4 1.3.6.1.4.1.9.9.18.2.0.1

demandNbrCallInformation demandNbrCallDetails demandNbrLayer2Change demandNbrCNANotification ciuIfLoopStatusNotification

msdp

发送组播源发现协议(MSDP)通知。

/

/

MSDP-MIB

1.3.6.1.3.92.1.1.7.1 1.3.6.1.3.92.1.1.7.2

msdpEstablished msdpBackwardTransition

repeater

发送以太网集线器中继器通知。

/

Cisco-HUB

CISCO-REPEATER-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.22.3.0.1

ciscoRptrIllegalSrcAddrTrap

rsvp

发送资源预留协议(RSVP)通知。

/

/

RSVP-MIB

1.3.6.1.2.1.51.3.0.1 1.3.6.1.2.1.51.3.0.2

newFlow lostFlow

rtr

发送Service Assurance Agent RTR(RTR)通知。

/

/

CISCO-RTTMON-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.42.2.0.1.3.6.1.4.1.9.9.42.2.0.2 1.3.6.1.4.1.9.9.42.2.0.3

rttMonConnectionChangeNotification rttMonTimeoutNotification rttMonThresholdNotification

snmp

发送简单网络管理协议(SNMP)通知。

/

/

CISCO-GENERAL-TRAP

1.3.6.1.6.3.1.1.5.1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 1.3.6.1.6.3.1.1.5.5

coldStart linkDown linkUp authenticationFailure egpNeighborLoss reload

syslog

发送错误消息通知(Cisco Syslog MIB)。使用log history level命令指定要发送的消息的级别。

/

/

CISCO-SYSLOG-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1

clogMessageGenerated

语音

发送质量差的语音通知。

/

/

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.63.2.0.1

cvdcPoorQoV通知

xgcp

发送外部媒体网关控制协议(XGCP)通知。

/

/

XGCP-MIB

1.3.6.1.3.90.2.0.1

xgcpUpDownNotification

信道故障

此陷阱表示已识别出重大链路事件并导致接口线路质量下降。

/

/

CISCO-CHANNEL-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.20.1.5.1 1.3.6.1.4.1.9.9.20.1.5.2

cipCardLinkFailure cipCardDtrBrdLinkFailure

llc2

发送逻辑链路控制，类型2通知

/

/

CISCO-SDLLC-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.28.2.1

convSdllcPeerStateChangeNotification

rsrb

表示RSRB远程对等体的状态已转换为Active或Inactive。

/

/

CISCO-RSRB-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.29.2.1

rsrbPeerStateChangeNotification

sdlc

表示SDLC端口的状态已转换。表示SDLC工作站的状态已转换为Contacted或Discontacted。表示SDLC链路的状态已转换为Contacted或Discontacted。

/

/

SNA-SDLC-MIB

1.3.6.1.2.1.41.1.3.1.3.6.1.2.1.41.1.3.2 1.3.6.1.2.1.41.1.3.3

sdlcPortStatusChange sdlcLSStatusChange sdlcLSStatusChange1

stun

表示STUN路由的状态已转换为Active或Inactive。

/

/

CISCO-STUN-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.30.2.1

stunPeerStateChangeNotification

相关信息

- 思科技术支持和下载