目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

相关产品

检索 VLAN 信息

任务

逐步指导

验证

故障排除

相关信息

简介

Catalyst交换机通过命令行操作或VLAN中继协议(VTP)配置了虚拟局域网(VLAN)。 无论哪种情况，有时都会按VLAN访问简单网络管理协议(SNMP)信息。要访问该信息，您必须确定已配置的VLAN。本文档说明如何确定在运行CatOS或IOS的Catalyst交换机上配置的VLAN。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

在尝试此配置之前，请确保满足以下先决条件：

- 熟悉Catalyst交换机命令

- 熟悉SNMP工具和命令，如snmpget和snmpwalk

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- CatOS 6.3(4)

- Catalyst IOS版本12.0(5)WC5a

- Catalyst 3524XL

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

相关产品

此配置也可用于下列硬件和软件版本。

- 其他Catalyst交换机

- 其他Catalyst IOS版本

检索 VLAN 信息

任务

在本节中，您使用CISCO-VTP-MIB并访问vtpVlanState对象，以确定设备上的活动VLAN。

逐步指导

跟随下面步骤。

1. 对相关设备执行snmpwalk。示例如下：

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public 14.32.100.10 vtpVlanState

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.2 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.6 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.7 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.8 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.11 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.12 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.14 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.18 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.19 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.20 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.21 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.41 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.42 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.43 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.44 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.100 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.101 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.123 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.401 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1002 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1003 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1004 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1005 = INTEGER: operational(1)

2. 返回的每个对象中的最后一个编号是VLAN ID;对于每个VLAN，都有一整套SNMP信息。

查询vtpVlanTable对象时，可以获取完整信息。这些是表中的相关对象：

- vtpVlanName — VLAN的名称

- vtpVlanIndex — VLAN的唯一标识号

验证

要验证所提供的信息是否正确，请执行以下步骤。

1. Telnet至交换机。

2. 对于运行IOS的Catalyst，发出show vlan brief命令，如下所示。

nms-3524xl-b#show vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,

Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11,

Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,

Fa0/16, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23

2 vlan2 active

6 vlan6 active Fa0/1, Fa0/24, Gi0/1

7 vlan7 active

8 VLAN0008 active

11 elan1 active

12 VLAN0012 active

14 VLAN0014 active

18 vlan18-spnms active

19 vlan19-spnms active

20 vlan20-spnms active

21 vlan21-spnms active

41 URT_Logon active

42 URT_Priveleged active

43 URT_12_Logon active

44 URT_12_Priveleged active

100 vlan-100 active Fa0/2, Fa0/4, Fa0/17

101 VLAN0101 active

123 VLAN0123 active

401 VLAN0401 active

1002 fddi-default active

1003 token-ring-default active

1004 fddinet-default active

1005 trnet-default active

3. 您可以将此信息与之前收集的SNMP输出进行比较。VLAN名称和编号与这些值匹配。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 使用SNMP，如何添加，修改和去除在Catalyst的VLANs

- 技术支持 - Cisco Systems