目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景

配置

路由器配置

解决方法：

相关信息

相关的思科支持社区讨论

简介

本文档介绍如何在思科路由器上执行简单网络管理协议(SNMP)Walk for Serial Interface Utilization。

先决条件

要求

思科建议您在尝试此配置之前满足以下要求：

- 从其轮询路由器的服务器可访问

- 路由器上配置了正确的读写SNMP社区

使用的组件

本文档是使用带VWIC2-1MFT-T1/E1的Cisco 1941路由器创建的。但是，本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景

本文档帮助技术人员了解为什么SNMP使用ifHCInOctets和ifHCOutOctets轮询串行接口利用率，以及在这种情况下的解决方法。

配置

注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

路由器配置

在Cisco 1941路由器上，我们在VWIC2-1MFT-T1/E1卡的串行接口上轮询ifHCInOctets/ifHCOutOctets的配置示例：

NAS(config)#snmp服务器社区测试RW

NAS#show ip interface brief | eun

Interface IP-Address OK?Method Status Protocol

GigabitEthernet0/1 10.106.65.131是DHCPup

NAS#sh snmp mib ifmib ifindex g0/1

接口= GigabitEthernet0/1,Ifindex = 3

NAS#sh snmp mib ifmib ifindex serial 0/1/0:30

接口= Serial0/1/0:30,Ifindex = 11

ifHCInOctets:.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6

ifHCOutOctets:.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131.1.3.6.1.2.1.31.1.1.6.3

IF-MIB::ifHCInOctets.3 =计数器64:1712486

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.6.11

IF-MIB::ifHCInOctets.11 =此OID中当前不存在此实例

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.10.11

IF-MIB::ifHCOutOctets.11 =此OID上当前不存在此实例

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131.1.3.6.1.2.1.31.1.1.10.3

IF-MIB::ifHCOutOctets.3 =计数器64:1063644

如上所示，SNMP轮询为串行接口返回“No Sach Instance currently exists at this OID”（此OID上当前不存在此实例），而为千兆以太网接口返回正确值。

对于速度/带宽低于20 Mbps的串行接口，不实施八位组的HC计数器。因此，SNMP轮询应返回“无此类实例”错误。

解决方法：

使用32位版本 — ifOutOctets/ ifInOctets。这与SNMPv2和SNMPv3都适用，如下所示：

ifOutOctets- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16

ifInOctets- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

NAS#sh snmp mib ifmib ifindex serial 0/1/0:30

接口= Serial0/1/0:30,Ifindex = 7

SNMPv2:

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131 1.3.6.1.2.1.2.1.16.7

IF-MIB::ifOutOctets.7 =计数器32:1874894

snmp-server% snmpwalk -v2c -c test 10.106.65.131 1.3.6.1.2.1.2.1.10.7

IF-MIB::ifInOctets.7 =计数器32:2275304

SNMPv3:

snmp-server% snmpwalk -v3 -u ciscouser -A ciscopwd 10.106.65.201 1.3.6.1.2.2.1.16.7

IF-MIB::ifOutOctets.7 =计数器32:5030145

snmp-server% snmpwalk -v3 -u ciscouser -A ciscopwd 10.106.65.201 1.3.6.1.2.2.1.10.7

IF-MIB::ifInOctets.7 =计数器32:6126029

注意：有关SNMPv3的配置，请参阅SNMPv3配置

相关信息

•如何使用 SNMP 计算带宽利用率

· SNMP v3配置

· 帧中继64位计数器

· MIB定位器

•性能管理:最佳实践白皮书

·技术支持 — Cisco Systems