目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

配置

网络图

配置

验证

检查 OSPF 数据库

相关信息

简介

本文档介绍开放最短路径优先(OSPF)如何将默认路由注入正常区域。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

本文档说明开放最短路径优先 (OSPF) 如何将默认路由注入正常区域中。注入正常区域的默认路由可以由任意 OSPF 路由器产生。默认情况下，OSPF 路由器不会生成 OSPF 域中的默认路由。要使OSPF生成默认路由，必须使用  default-information originate   命令。

有两种方式可向正常区域通告默认路由。第一种方法是将 0.0.0.0 通告到 OSPF 域（只要通告路由器已具有默认路由）。第二种方法是不论通告路由器是否已具有默认路由都会通告 0.0.0.0。添加关键字时可以完成第二种方法  always 到 default-information originate   命令。

配置

本节提供配置本文档中提到的功能的步骤。

网络图

本文档使用此图所示的网络设置。

网络图

配置

本文档使用此处所示的配置：

- 路由器 10.1.1.1

- 路由器 10.2.2.2

路由器 10.1.1.1

Current configuration:

hostname r10.1.1.1

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Serial2/1/0

ip address 10.5.0.1 255.0.0.0

!

router ospf 2

network 10.5.0.0 0.255.255.255 area 1

!

end

路由器 10.2.2.2

Current configuration:

hostname r10.2.2.2

!

interface Loopback0

ip address 10.2.2.2 255.0.0.0

!

interface Serial0/1/0

ip address 10.5.0.2 255.0.0.0

!

interface ATM1/0.20

ip address 10.6.0.2 255.0.0.0

!

router ospf 2

network 10.5.0.0 0.255.255.255 area 1

network 10.6.0.0 0.255.255.255 area 0

default-information originate

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.6.0.3

!

end

验证

本节介绍如何验证您的配置是否正常工作。

某些  show Cisco CLI分析器支持命令，使您可以查看对命令的  show 命令输出.

注意：只有注册的思科用户才能访问内部思科工具和信息。

- show ip ospf database   - 显示链路状态通告(LSA)列表并将其键入链路状态数据库中。此列表仅显示 LSA 报头中的信息。

- show ip ospf database external  - 仅显示有关外部LSA的信息。

- show ip route  - 显示路由表的当前状态。

检查 OSPF 数据库

此输出显示给定此网络环境的OSPF数据库外观，以及  show ip ospf database  命令。

r10.2.2.2#show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.2.2.2) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum   Link count

10.2.2.2    10.2.2.2     600     0x80000001    0x9583          1

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID    ADV Router   Age     Seq#          Checksum

10.5.0.0     10.2.2.2     600     0x80000001    0x8E61

Router Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#           Checksum   Link count

10.1.1.1    10.1.1.1     864     0x8000005E     0xD350         2

10.2.2.2    10.2.2.2     584     0x8000001E     0xF667         2

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum

10.6.0.0    10.2.2.2     585     0x80000004    0xA87C

Type-5 AS External Link States

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum    Tag

0.0.0.0    10.2.2.2     601     0x80000001    0xD0D8       0

由于路由器 10.2.2.2 具有默认路由，因此它发起链路 ID 为 0.0.0.0 的类型 5 LSA。这是  default-information originate  命令。

r10.2.2.2#show ip ospf database external 0.0.0.0

OSPF Router with ID (10.2.2.2) (Process ID 2)

Type-5 AS External Link States

LS age: 650

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number )

Advertising Router: 10.2.2.2

LS Seq Number: 80000001

Checksum: 0xD0D8

Length: 36

Network Mask: /0

Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

TOS: 0

Metric: 1

Forward Address: 0.0.0.0

External Route Tag: 0

r10.2.2.2#show ip route 0.0.0.0

S* 10.0.0.0/0 [1/0] via 10.6.0.3, 00:28:00, ATM1/0.20

r10.1.1.1#show ip route ospf

O IA 10.6.0.0/8 [110/65] via 10.5.0.2, 00:00:18, Serial2/1/0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.5.0.2, 00:00:18, Serial2/1/0

您还可以添加  always  关键字  default-information originate  命令可使路由器发起0.0.0.0类型5 LSA，即使路由器的路由表中没有默认路由也是如此。

相关信息

- OSPF 数据库说明指南

- IP 路由支持

- 思科技术支持和下载