目录

简介

错误消息说明

故障排除命令

可能的原因

简介

本文档介绍如何对OSPF-5-ADJCHG进行故障排除：...邻居关闭：重新传输的开放最短路径优先(OSPF)错误消息太多。

错误消息说明

OSPF邻接关系断开，并生成以下错误消息：

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on TenGigabitEthernet2/1

from FULL to DOWN, Neighbor Down: Too many retransmissions

此错误消息意味着OSPF数据包的重新传输会一直持续到OSPF达到其25次重新传输的限制。此时，OSPF邻接关系会断开，并生成错误消息。

故障排除命令

输入show ip ospf neighbor detail命令以检查OSPF重新传输。以下是show ip ospf neighbor detail命令的输出示例：

Router#show ip ospf neighbor gigabitEthernet 0/1 detail

Neighbor 10.100.100.1, interface address 10.1.1.1

In the area 0 via interface GigabitEthernet0/1

Neighbor priority is 0, State is LOADING, 5 state changes

DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0

Options is 0x12 in Hello (E-bit L-bit )

Options is 0x52 in DBD (E-bit L-bit O-bit)

LLS Options is 0x1 (LR)

Dead timer due in 00:00:33

Neighbor is up for 00:02:06

Index 1/1, retransmission queue length 0, number of

retransmission 0

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Number of retransmissions for last link state request

packet 25

Poll due in 00:00:03

或者，您可以输入show ip ospf retransmission-list命令以检查OSPF重新传输。此命令显示包含等待再次发送的所有链路状态通告(LSA)的列表。以下是show ip ospf retransmission-list命令的输出示例：

Router# show ip ospf retransmission-list serial 0

OSPF Router with ID (192.168.1.12) (Process ID 1)

Neighbor 192.168.1.11, interface Serial0 address 172.16.1.11

Link state retransmission due in 3764 msec, Queue length 2

Type   LS ID          ADV RTR        Seq NO       Age    Checksum

1      192.168.1.12   192.168.1.12   0x80000210   0      0xB196

可能的原因

以下是可能导致生成错误消息的一些可能原因（此列表不完整）：

- 链路上存在丢包现象，导致OSPF数据包被丢弃。

- 已配置ip ospf mtu-ignore命令。有关详细信息，请参阅IP OSPF MTU-Ignore命令Cisco文档。

- 存在与最大传输单位(MTU)和OSPF数据包大小相关的问题。有关详细信息，请参阅OSPF、MTU和LSA打包技术说明Cisco文档。