目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

NTP show命令

show ntp association

show ntp association detail

show ntp status

使用调试排除NTP故障

未收到NTP数据包

未处理的NTP数据包

同步丢失

debug ntp validity

debug ntp packets

debug ntp sync and debug ntp events

手动设置NTP时钟周期

相关信息

简介

本文档介绍如何排除网络时间协议(NTP)问题  debug  命令和  show ntp  命令。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

NTP show命令

在查看NTP问题的原因之前，必须了解以下命令的使用和输出：

- show ntp association

- show ntp association detail

- show ntp status

注意：使用命令查找工具可获取本节所用命令的详细信息。只有注册的思科用户才能访问内部工具和信息。

注意：Output Interpreter工具支持某些show命令。使用输出解释器工具来查看 show 命令输出的分析。 只有注册的思科用户才能访问内部工具和信息。

show ntp association

NTP关联可以是对等关联（一个系统愿意与另一个系统同步或允许另一个系统与其同步），也可以是服务器关联（只有一个系统与另一个系统同步，而不是与另一个系统同步）。

以下是show ntp association命令的输出示例：

CLA_PASA#sh ntp association

address         ref clock     st  when  poll reach  delay  offset    disp

~10.127.7.1       10.127.7.1       9    50    64  377     0.0    0.00     0.0

~10.50.44.69      10.50.36.106      5  21231  1024   0     3.8   -4.26  16000.

+~10.50.44.101     10.50.38.114      5    57    64    1     3.6   -4.30  15875.

+~10.50.44.37      10.50.36.50       5     1   256  377     0.8    1.24     0.2

~10.50.44.133     10.50.38.170      5  12142  1024   0     3.2    1.24  16000.

+~10.50.44.165     10.50.38.178      5    35   256  357     2.5   -4.09     0.2

+~10.50.38.42      10.79.127.250     4     7   256  377     0.8   -0.29     0.2

*~10.50.36.42      10.79.127.250     4   188   256  377     0.7   -0.17     0.3

+~10.50.38.50      10.79.127.250     4    42   256  377     0.9    1.02     0.4

+~10.50.36.50      10.79.127.250     4    20   256  377     0.7    0.87     0.5

* primary (synced), # primary (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured

期限

说明

地址前面的字符有以下定义：

*已同步到此对等体

#几乎同步到此对等体

+为可能的同步选择的对等体

— 对等体是供选择的候选对象

~对等体已静态配置

地址

这是对等设备的IP地址。在示例中，第一个条目显示127.127.7.1。这表示本地计算机已与其自身同步。通常，只有NTP主设备与自身同步。

参考时钟

这是对等体的参考时钟的地址。在本例中，前六个对等体/服务器使用私有IP作为参考时钟，因此它们的主体可能是本地网络中的路由器、交换机或服务器。对于最后四个条目，参考时钟是公共IP，因此它们的主时钟可能是公共时间源。

st

NTP使用层的概念来描述机器距离权威时间源的距离（在NTP跳数中）。例如，第1层时钟服务器有无线电或原子时钟直接与它连接。它通过NTP将其时间发送到第2层时间服务器，以此类推，一直到第16层。运行NTP的计算机会自动选择具有最低层数的计算机进行通信，并使用NTP作为其时间源。

时间

自从对等设备收到最后一个NTP数据包以来的时间以秒为单位报告。该值必须小于轮询间隔。

轮询

轮询间隔以秒为单位报告。此间隔通常以至少64秒的轮询间隔开始。RFC指定每分钟不需要多于1个NTP事务来同步两台计算机。当NTP在客户端和服务器之间变得稳定时，轮询间隔可以小步从64秒增加到1024秒，并且通常会在两者之间的某个位置稳定下来。但是，此值会根据客户端和服务器之间的网络条件以及NTP数据包的丢失而动态变化。如果在一段时间内无法访问服务器，轮询间隔会逐步增加到1024秒以减少网络开销。

无法调整路由器上的NTP轮询间隔，因为内部由启发式算法确定。

reach

对等体可达性是一个以八进制值报告的位字符串。此字段显示最后八个数据包是否由Cisco IOS®软件上的NTP进程接收。数据包必须由NTP进程接收、处理和接受为有效，而不仅仅是由接收NTP IP数据包的路由器或交换机接收。

Reach使用轮询间隔一段时间，以确定是否收到数据包。轮询间隔是NTP在断定数据包丢失之前等待的时间。不同对等体的轮询时间可能不同，因此到达之前确定数据包丢失的时间对于不同对等体也可能会不同。

在本例中，有四个不同的到达值：

- 377 octal = 11111111二进制，表示NTP进程收到最后八个数据包。

- 0 octal = 00000000，表示NTP进程未收到任何数据包。

- 1 octal = 00000001，表示NTP进程仅收到最新的数据包。

- 357 octal = 11101111，表示最近四个数据包丢失之前的数据包。

Reach是一个很好的指标，指示是否由于链路不良、CPU问题和其他间歇性问题而丢弃NTP数据包。

Unit Converter是用于此转换和许多其他转换的联机单元转换器。

延迟

对等体的往返延迟以毫秒为单位。为了更准确地设置时钟，在设置时钟时间时会考虑此延迟。

偏移

Offset是对等设备之间或主设备和客户端之间的时钟时间差。此值是应用于客户端时钟以便进行同步的更正。正值表示服务器时钟较高。负值表示客户端时钟较高。

disp

Dispersion（以秒为单位）是本地时钟和服务器时钟之间观察到的最大时钟时间差。在本例中，服务器10.50.36.42的色散为0.3，因此本地时钟和服务器时钟之间观察到的最大时间差为0.3秒。

时钟初始同步时，您可能会看到很高的值。但是，如果其他时间分散性过高，则客户端上的NTP进程不接受来自服务器的NTP消息。最大色散为16000；在本例中，是服务器10.50.44.69和10.50.44.133的色散，因此本地客户端不接受来自这些服务器的时间。

如果达到零且分散性非常高，则客户端可能不接受来自该服务器的消息。请参阅示例的第二行：

address     ref clock  st   when  poll reach  delay  offset   disp

~10.50.44.69  10.50.36.106   5  21231  1024     0    3.8   -4.26  16000.

尽管偏移量仅为–4.26，但频散很高（可能由于过去的事件），并且范围为零，因此该客户端不接受来自此服务器的时间。

show ntp association detail

以下是show ntp association detail命令的输出示例：

Router#sho ntp assoc detail

10.4.2.254 configured, our_primary, sane, valid, stratum 1

ref ID .GPS., time D36968AA.CC528FE7 (02:10:50.798 UTC Fri May 25 2012)

our mode client, peer mode server, our poll intvl 64, peer poll intvl 64

root delay 0.00 msec, root disp 0.44, reach 377, sync dist 207.565

delay 2.99 msec, offset 268.3044 msec, dispersion 205.54

precision 2**19, version 3

org time D36968B7.E74172BF (02:11:03.903 UTC Fri May 25 2012)

rcv time D36968B7.A2F44E2C (02:11:03.636 UTC Fri May 25 2012)

xmt time D36968B7.A21D3780 (02:11:03.633 UTC Fri May 25 2012)

filtdelay =     2.99    2.88  976.61  574.65  984.71  220.26  168.12    2.72

filtoffset =  268.30  172.15 -452.49 -253.59 -462.03  -81.98  -58.04   22.38

filterror =     0.02    0.99    1.95    1.97    2.00    2.01    2.03    2.04

10.3.2.254 configured, selected, sane, valid, stratum 1

ref ID .GPS., time D36968BB.B16C4A21 (02:11:07.693 UTC Fri May 25 2012)

our mode client, peer mode server, our poll intvl 64, peer poll intvl 64

root delay 0.00 msec, root disp 3.34, reach 377, sync dist 192.169

delay 0.84 msec, offset 280.3251 msec, dispersion 188.42

precision 2**19, version 3

org time D36968BD.E69085E4 (02:11:09.900 UTC Fri May 25 2012)

rcv time D36968BD.9EE9048B (02:11:09.620 UTC Fri May 25 2012)

xmt time D36968BD.9EA943EF (02:11:09.619 UTC Fri May 25 2012)

filtdelay =     0.84    0.75  663.68    0.67    0.72  968.05  714.07    1.14

filtoffset =  280.33  178.13 -286.52   42.88   41.41 -444.37 -320.25   35.15

filterror =     0.02    0.99    1.97    1.98    1.98    2.00    2.03    2.03

10.1.2.254 configured, insane, invalid, stratum 1

ref ID .GPS., time D3696D3D.BBB4FF24 (02:30:21.733 UTC Fri May 25 2012)

our mode client, peer mode server, our poll intvl 64, peer poll intvl 64

root delay 0.00 msec, root disp 4.15, reach 1, sync dist 15879.654

delay 0.98 msec, offset 11.9876 msec, dispersion 15875.02

precision 2**19, version 3

org time D3696D3D.E4C253FE (02:30:21.893 UTC Fri May 25 2012)

rcv time D3696D3D.E1D0C1B9 (02:30:21.882 UTC Fri May 25 2012)

xmt time D3696D3D.E18A748D (02:30:21.881 UTC Fri May 25 2012)

filtdelay =     0.98    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

filtoffset =   11.99    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

filterror =     0.02 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0

此处不重复显示关联部分中已定义的术语。

期限

说明

已配置

此NTP时钟源已配置为服务器。此值也可以是动态的，其中动态发现了对等/服务器。

我们的_主要

本地客户端同步到此对等体。

已选择

当“our_primary”失败或客户端失去同步时，对等体/服务器会选择进行可能的同步。

理智的

健全性测试用于测试从服务器收到的NTP数据包。RFC 1305, Network Time Protocol(Version 3)Specification， Implementation and Analysis中规定了这些测试。测试包括：

测试

掩码

说明

1

0x01

收到重复的数据包

2

0x02

收到的伪数据包

3

0x04

协议不同步

4

0x08

对等体延迟/色散失败边界检查

5

0x10

对等身份验证失败

6

0x20

未同步的对等时钟（对于未同步的服务器通用）

7

0x40

对等层超出限制

8

0x80

根延迟/色散失败边界检查

如果测试1到4通过，则数据包数据有效。然后使用该数据来计算偏移、延迟和色散。

如果测试5到8通过，则数据包报头有效。只有具有有效报头的数据包可用于确定是否可以选择对等设备进行同步。

疯了

健全性检查失败，因此不接受来自服务器的时间。服务器未同步。

有效

对等/服务器时间有效。如果此对等体成为主要对等体，则本地客户端接受此次。

无效

对等/服务器时间无效，不能接受时间。

参考ID

每个对等体/服务器都分配有一个参考ID（标签）。

时间

Time是从该对等体/服务器收到的最后一个时间戳。

我们的模式/对等模式

这是本地客户端/对等体的状态。

我们的poll intvl/peer poll intvl

这是从轮询到此对等体或从对等体到本地计算机的轮询间隔。

根延迟

根延迟是到NTP设置根的延迟（以毫秒为单位）。第1层时钟被认为是NTP设置/设计的根。在本例中，所有三台服务器都可以作为根服务器，因为它们位于第1层。

根色散

根色散是本地时钟和根时钟之间观察到的最大时钟时间差。有关详细信息，请参阅显示关联下的“disp”说明。

sync dist。

这是对0层源上的时间与客户端测量的时间之间的最大差值的估计；它包括自上次实际读取层源以来往返时间、系统精度和时钟漂移的组件。

在大型的NTP设置（位于互联网第1层的NTP服务器，具有在不同层提供时间的服务器）和多个层的服务器/客户端中，必须组织NTP同步拓扑以产生最高精度，但绝不能允许形成时间同步循环。另一个因素是，层中的每一次增量都涉及一个可能不可靠的时间服务器，这会带来额外的测量误差。NTP中使用的选择算法使用Bellman-Ford分布式路由算法的变体，以计算根在主服务器上的最小权生成树。算法使用的距离度量由层数加上同步距离组成，同步距离本身由色散加上绝对延迟的一半组成。因此，同步路径始终将最小数量的服务器置于根目录；根据最大错误解决连接。

延迟

这是到对等体的往返延迟。

精度

这是以Hz为单位的对等时钟的精度。

version

这是对等体使用的NTP版本号。

组织时间

这是NTP数据包发起者的时间戳；换句话说，它是创建NTP数据包时而不是将数据包发送到本地客户端之前的对等时间戳。

RCV时间

这是本地客户端收到消息的时间戳。组织时间和rcv时间之间的差异是此对等体的偏移量。在本例中，主10.4.2.254具有以下时间：

org time D36968B7.E74172BF (02:11:03.903 UTC Fri May 25 2012)

rcv time D36968B7.A2F44E2C (02:11:03.636 UTC Fri May 25 2012)

差值是268.3044毫秒的偏移量。

xmt时间

这是本地客户端发送到此对等体/服务器的NTP数据包的传输时间戳。

filtdelay

filtoffset

filterror

这是每个样本的往返延迟（以毫秒为单位）。

这是每个采样的时钟偏移（以毫秒为单位）。

这是每个样本的近似误差。

示例是最后收到的NTP数据包。在本例中，主10.4.2.254具有以下值：

filtdelay =    2.99   2.88  976.61  574.65  984.71 220.26 168.12  2.72

filtoffset = 268.30 172.15 -452.49 -253.59 -462.03 -81.98 -58.04 22.38

filterror =    0.02   0.99    1.95    1.97    2.00   2.01   2.03  2.04

这8个样本对应于reach字段的值，该字段显示本地客户端是否收到最后八个NTP数据包。

show ntp status

以下是show ntp status命令的输出示例：

USSP-B33S-SW01#sho ntp status

Clock is synchronized, stratum 2, reference is 10.4.2.254

nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.5630 Hz, precision is 2**18

reference time is D36968F7.7E3019A9 (02:12:07.492 UTC Fri May 25 2012)

clock offset is 417.2868 msec, root delay is 2.85 msec

root dispersion is 673.42 msec, peer dispersion is 261.80 msec

不重复在show up association部分或show ntp association detail部分中定义的术语。

期限

说明

精度

精度是自动确定的，测量为二的幂。在本例中，2**18表示2^(-18)或3.8微秒。

NTP对等体之间或主与客户端之间失去同步的原因可能多种多样。NTP避免与时间可能不明的机器同步，具体方式如下：

1. NTP从不与自身未同步的计算机同步。

1. NTP会比较多台计算机报告的时间，不会与时间明显不同于其他计算机的计算机同步，即使其层级较低。

使用调试排除NTP故障

NTP问题的某些最常见原因包括：

- 未收到NTP数据包。

- NTP数据包已接收，但不会由Cisco IOS上的NTP进程处理。

- 会处理NTP数据包，但错误因素或数据包数据会导致同步丢失。

- 手动设置NTP时钟周期。

有助于查明这些问题的原因的重要debug命令包括：

- debug ip packets <acl>

- debug ntp packets

- debug ntp validity

- debug ntp sync

- debug ntp events

接下来的部分将介绍如何使用调试来解决这些常见问题。

注意：使用命令查找工具可获取本节所用命令的详细信息。只有注册的思科用户才能访问内部工具和信息。

注意：使用debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。

未收到NTP数据包

使用debug ip packet命令检查是否接收和发送了NTP数据包。由于调试输出可能是频繁的，因此您可以使用访问控制列表(ACL)来限制调试输出。NTP使用用户数据报协议(UDP)端口123。

1. 创建ACL 101:

access-list 101 permit udp any any eq 123

access-list 101 permit udp any eq 123 any
NTP数据包的源端口和目的端口通常为123，因此这有助于：

permit udp any eq 123 any eq 123

2. 使用此ACL以限制debug ip packet命令的输出：

debug ip packet 101

3. 如果特定对等体存在问题，请将ACL 101缩小到这些对等体。如果对等体是172.16.1.1，请将ACL 101更改为：

access-list 101 permit udp host 172.16.1.1 any eq 123

access-list 101 permit udp any eq 123 host 172.16.1.1

以下示例输出表明数据包未发送：

241925: Apr 23 2012 15:46:26.101 ETE: IP: s=10.50.38.70 (Tunnel99), d=10.50.44.101, len 76, input feature

241926: Apr 23 2012 15:46:26.101 ETE:     UDP src=123, dst=123, Ingress-NetFlow(13), rtype 0, forus FALSE,

sendself FALSE, mtu 0

241927: Apr 23 2012 15:46:26.101 ETE: IP: s=10.50.38.70 (Tunnel99), d=10.50.44.101, len 76, input feature

241928: Apr 23 2012 15:46:26.101 ETE:     UDP src=123, dst=123, MCI Check(55), rtype 0, forus FALSE,

sendself FALSE, mtu 0

一旦确认未收到NTP数据包，您必须：

- 检查NTP是否配置正确。

- 检查ACL是否阻止NTP数据包。

- 检查到源IP或目标IP的路由问题。

未处理的NTP数据包

启用debug ip packet和debug ntp packets命令后，您可以看到接收和传输的数据包，还可以看到NTP对这些数据包起作用。对于接收的每个NTP数据包（如debug ip packet所示），都有由debug ntp packets生成的对应条目。

以下是NTP进程对收到的数据包进行处理时的调试输出：

Apr 20 00:16:34.143 UTC: IP: tableid=0, s=10.3.2.31 (local), d=10.1.2.254 (Vlan2), routed via FIB

.Apr 20 00:16:34.143 UTC: IP: s=10.3.2.31 (local), d=10.1.2.254 (Vlan2), len 76, sending

.Apr 20 00:16:34.143 UTC: IP: s=10.3.2.31 (local), d=10.1.2.254 (Vlan2), len 76, sending full packet

.Apr 20 00:16:34.143 UTC: NTP: xmit packet to 10.1.2.254:

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  leap 3, mode 3, version 3, stratum 0, ppoll 64

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  rtdel 0021 (0.504), rtdsp 1105E7 (17023.056), refid 0A0102FE (10.1.2.254)

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  ref D33B2922.24FEBDC7 (00:15:30.144 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  org 00000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1900)

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  rec 00000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1900)

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  xmt D33B2962.24CAFAD1 (00:16:34.143 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:34.143 UTC: IP: s=10.1.2.254 (Vlan2), d=10.3.2.31, len 76, rcvd 2

.Apr 20 00:16:34.143 UTC: NTP: rcv packet from 10.1.2.254 to 10.3.2.31 on Vlan2:

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  leap 0, mode 4, version 3, stratum 1, ppoll 64

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  rtdel 0000 (0.000), rtdsp 009D (2.396), refid 47505300 (10.80.83.0)

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  ref D33B2952.4CC11CCF (00:16:18.299 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  org D33B2962.24CAFAD1 (00:16:34.143 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  rec D33B2962.49D3724D (00:16:34.288 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  xmt D33B2962.49D997D0 (00:16:34.288 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:34.143 UTC:  inp D33B2962.25010310 (00:16:34.144 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:36.283 UTC: IP: tableid=0, s=10.3.2.31 (local), d=10.8.2.254 (Vlan2), routed via FIB

.Apr 20 00:16:36.283 UTC: IP: s=10.3.2.31 (local), d=10.8.2.254 (Vlan2), len 76, sending

.Apr 20 00:16:36.283 UTC: IP: s=10.3.2.31 (local), d=10.8.2.254 (Vlan2), len 76, sending full packet

.Apr 20 00:16:36.283 UTC: NTP: xmit packet to 10.8.2.254:

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  leap 3, mode 3, version 3, stratum 0, ppoll 64

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  rtdel 002F (0.717), rtdsp 11058F (17021.713), refid 0A0102FE (10.1.2.254)

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  ref D33B2962.25010310 (00:16:34.144 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  org 00000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1900)

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  rec 00000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1900)

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  xmt D33B2964.48947E87 (00:16:36.283 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:36.283 UTC: IP: s=10.8.2.254 (Vlan2), d=10.3.2.31, len 76, rcvd 2

.Apr 20 00:16:36.283 UTC: NTP: rcv packet from 10.8.2.254 to 10.3.2.31 on Vlan2:

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  leap 0, mode 4, version 3, stratum 1, ppoll 64

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  rtdel 0000 (0.000), rtdsp 0017 (0.351), refid 47505300 (10.80.83.0)

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  ref D33B295B.8AF7FE33 (00:16:27.542 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  org D33B2964.48947E87 (00:16:36.283 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  rec D33B2964.4A6AD269 (00:16:36.290 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  xmt D33B2964.4A7C00D0 (00:16:36.290 UTC Fri Apr 20 2012)

.Apr 20 00:16:36.283 UTC:  inp D33B2964.498A755D (00:16:36.287 UTC Fri Apr 20 2012)

这是一个示例，其中NTP对收到的数据包不起作用。虽然收到NTP数据包（如debug ip packets所示），但NTP进程不会对其执行操作。对于发出的NTP数据包，会出现相应的debug ntp packets输出，因为NTP进程必须生成数据包。此问题特定于未处理的已接收NTP数据包。

071564: Apr 23 2012 15:46:26.100 ETE: NTP: xmit packet to 10.50.44.101:

071565: Apr 23 2012 15:46:26.100 ETE:  leap 0, mode 1, version 3, stratum 5, ppoll 1024

071566: Apr 23 2012 15:46:26.100 ETE:  rtdel 07B5 (30.106), rtdsp 0855 (32.547), refid 0A32266A

(10.50.38.106)

071567: Apr 23 2012 15:46:26.100 ETE:  ref D33FDB05.1A084831 (15:43:33.101 ETE Mon Apr 23 2012)

071568: Apr 23 2012 15:46:26.100 ETE:  org 00000000.00000000 (01:00:00.000 HIVER Mon Jan 1 1900)

071569: Apr 23 2012 15:46:26.100 ETE:  rec 00000000.00000000 (01:00:00.000 HIVER Mon Jan 1 1900)

071570: Apr 23 2012 15:46:26.100 ETE:  xmt D33FDBB2.19D3457C (15:46:26.100 ETE Mon Apr 23 2012)

PCY_PAS1#

071571: Apr 23 2012 15:47:31.497 ETE: IP: s=10.50.38.78 (Tunnel99), d=10.50.44.69, len 76, input feature

071572: Apr 23 2012 15:47:31.497 ETE:     UDP src=123, dst=123, Ingress-NetFlow(13), rtype 0, forus FALSE,

sendself FALSE, mtu 0

071573: Apr 23 2012 15:47:31.497 ETE: IP: s=10.50.38.78 (Tunnel99), d=10.50.44.69, len 76, input feature

071574: Apr 23 2012 15:47:31.497 ETE:     UDP src=123, dst=123, MCI Check(55), rtype 0, forus FALSE,

sendself FALSE, mtu 0

071575: Apr 23 2012 15:47:31.497 ETE: FIBipv4-packet-proc: route packet from Tunnel99 src 10.50.38.78 dst

10.50.44.69

071576: Apr 23 2012 15:47:31.497 ETE: FIBfwd-proc: base:10.50.44.69/32 receive entry

PCY_PAS1#

071577: Apr 23 2012 15:47:31.497 ETE: FIBipv4-packet-proc: packet routing failed

071578: Apr 23 2012 15:47:31.497 ETE: IP: s=10.50.38.78 (Tunnel99), d=10.50.44.69, len 76, rcvd 2

071579: Apr 23 2012 15:47:31.497 ETE:     UDP src=123, dst=123

071580: Apr 23 2012 15:47:31.497 ETE: IP: s=10.50.38.78 (Tunnel99), d=10.50.44.69, len 76, stop process pak

for forus packet

071581: Apr 23 2012 15:47:31.497 ETE:     UDP src=123, dst=123

PCY_PAS1#

071582: Apr 23 2012 16:03:30.105 ETE: NTP: xmit packet to 10.50.44.101:

071583: Apr 23 2012 16:03:30.105 ETE:  leap 0, mode 1, version 3, stratum 5, ppoll 1024

071584: Apr 23 2012 16:03:30.105 ETE:  rtdel 0759 (28.702), rtdsp 087D (33.157), refid 0A32266A

(10.50.38.106)

071585: Apr 23 2012 16:03:30.105 ETE:  ref D33FDF05.1B2CC3D4 (16:00:37.106 ETE Mon Apr 23 2012)

071586: Apr 23 2012 16:03:30.105 ETE:  org 00000000.00000000 (01:00:00.000 HIVER Mon Jan 1 1900)

071587: Apr 23 2012 16:03:30.105 ETE:  rec 00000000.00000000 (01:00:00.000 HIVER Mon Jan 1 1900)

071588: Apr 23 2012 16:03:30.105 ETE:  xmt D33FDFB2.1B1D5E7E (16:03:30.105 ETE Mon Apr 23 2012)

PCY_PAS1#

071589: Apr 23 2012 16:04:35.502 ETE: IP: s=10.50.38.78 (Tunnel99), d=10.50.44.69, len 76, input feature

071590: Apr 23 2012 16:04:35.506 ETE:     UDP src=123, dst=123, Ingress-NetFlow(13), rtype 0, forus FALSE,

sendself FALSE, mtu 0

071591: Apr 23 2012 16:04:35.506 ETE: IP: s=10.50.38.78 (Tunnel99), d=10.50.44.69, len 76, input feature

071592: Apr 23 2012 16:04:35.506 ETE:     UDP src=123, dst=123, MCI Check(55), rtype 0, forus FALSE,

sendself FALSE, mtu 0

071593: Apr 23 2012 16:04:35.506 ETE: FIBipv4-packet-proc: route packet from Tunnel99 src 10.50.38.78 dst

10.50.44.69

071594: Apr 23 2012 16:04:35.506 ETE: FIBfwd-proc: base:10.50.44.69/32 receive entry

PCY_PAS1#

071595: Apr 23 2012 16:04:35.506 ETE: FIBipv4-packet-proc: packet routing failed

071596: Apr 23 2012 16:04:35.506 ETE: IP: s=10.50.38.78 (Tunnel99), d=10.50.44.69, len 76, rcvd 2

071597: Apr 23 2012 16:04:35.506 ETE:     UDP src=123, dst=123

071598: Apr 23 2012 16:04:35.506 ETE: IP: s=10.50.38.78 (Tunnel99), d=10.50.44.69, len 76, stop process pak

for forus packet

071599: Apr 23 2012 16:04:35.506 ETE:     UDP src=123, dst=123

PCY_PAS1#

同步丢失

如果服务器的分散和/或延迟值非常高，则可能会发生同步丢失。高值表示从服务器/对等设备到达客户端所用的时间太长（参考时钟的根）。因此，本地计算机无法信任数据包中当前时间的准确性，因为它不知道数据包到达此处需要多长时间。

NTP对时间非常精细，无法与它无法信任的其他设备同步，或者无法通过某种方式调整使其可信。

如果存在饱和链路，并且在此过程中发生缓冲，数据包在到达NTP客户端时会被延迟。因此，后续NTP数据包中包含的时间戳有时可能变化很大，而本地客户端实际上无法针对此变化进行调整。

除非您使用SNTP（简单网络时间协议），否则NTP不会提供关闭这些数据包验证的方法。SNTP并不是替代方案，因为软件中并不广泛支持它。

如果遇到同步丢失，必须检查以下链接：

- 它们饱和了吗？

- 您的广域网(WAN)链路中是否存在任何类型的丢包

- 是否发生加密？

通过show ntp associations detail命令监控到达值。最大值为377。如果该值为0或低，则间歇接收NTP数据包，并且本地客户端与服务器不同步。

debug ntp validity

debug ntp validity命令指示NTP数据包是否无法正常运行或有效性检查，并揭示失败的原因。将此输出与RFC1305中指定的健全性测试进行比较，这些测试用于测试从服务器收到的NTP数据包。定义了八个测试：

测试

掩码

说明

1

0x01

收到重复的数据包

2

0x02

收到的伪数据包

3

0x04

协议不同步

4

0x08

对等体延迟/色散失败边界检查

5

0x10

对等身份验证失败

6

0x20

未同步的对等时钟（对于未同步的服务器通用）

7

0x40

对等层超出限制

8

0x80

根延迟/色散失败边界检查

以下是debug ntp validity命令的输出示例：

PCY_PAS1#debug ntp validity

NTP peer validity debugging is on

009585: Mar  1 2012 09:14:32.670 HIVER: NTP: packet from 192.168.113.57 failed validity tests 52

009586: Mar  1 2012 09:14:32.670 HIVER: Authentication failed

009587: Mar  1 2012 09:14:32.670 HIVER: Peer/Server Stratum out of bound

PCY_PAS1#

009588: Mar  1 2012 09:14:38.210 HIVER: NTP: packet from 192.168.56.1 failed validity tests 14

009589: Mar  1 2012 09:14:38.210 HIVER: Authentication failed

PCY_PAS1#

009590: Mar  1 2012 09:14:43.606 HIVER: NTP: packet from 10.110.103.27 failed validity tests 14

009591: Mar  1 2012 09:14:43.606 HIVER: Authentication failed

PCY_PAS1#

009592: Mar  1 2012 09:14:48.686 HIVER: NTP: packet from 192.168.113.57failed validity tests 52

009593: Mar  1 2012 09:14:48.686 HIVER: Authentication failed

009594: Mar  1 2012 09:14:48.686 HIVER: Peer/Server Stratum out of bound

PCY_PAS1#

009596: Mar  1 2012 09:14:54.222 HIVER: NTP: packet from 10.110.103.35 failed validity tests 14

009597: Mar  1 2012 09:14:54.222 HIVER: Authentication failed

PCY_PAS1#

009598: Mar  1 2012 09:14:54.886 HIVER: NTP: synced to new peer 10.50.38.106

009599: Mar  1 2012 09:14:54.886 HIVER: NTP: 10.50.38.106 synced to new peer

PCY_PAS1#

009600: Mar  1 2012 09:14:59.606 HIVER: NTP: packet from 10.110.103.27 failed validity tests 14

009601: Mar  1 2012 09:14:59.606 HIVER: Authentication failed

PCY_PAS1#

009602: Mar  1 2012 09:15:04.622 HIVER: NTP: packet from 192.168.113.137 failed validity tests 52

009603: Mar  1 2012 09:15:04.622 HIVER: Authentication failed

009604: Mar  1 2012 09:15:04.622 HIVER: Peer/Server Stratum out of bound

PCY_PAS1#

009605: Mar  1 2012 09:15:10.238 HIVER: NTP: packet from 192.168.56.1 failed validity tests 14

009606: Mar  1 2012 09:15:10.238 HIVER: Authentication failed

PCY_PAS1#

009607: Mar  1 2012 09:15:15.338 HIVER: NTP: packet from 10.83.23.140 failed validity tests 52

009608: Mar  1 2012 09:15:15.338 HIVER: Authentication failed

009609: Mar  1 2012 09:15:15.338 HIVER: Peer/Server Stratum out of bound

PCY_PAS1#

009610: Mar  1 2012 09:15:20.402 HIVER: NTP: packet from 192.168.113.92 failed validity tests 74

009611: Mar  1 2012 09:15:20.402 HIVER: Authentication failed

009612: Mar  1 2012 09:15:20.402 HIVER: Peer/Server Clock unsynchronized

009613: Mar  1 2012 09:15:20.402 HIVER: Peer/Server Stratum out of bound

debug ntp packets

您可以使用debug ntp packets命令查看对等/服务器在接收的数据包中为您提供的时间。时间本地机器还告知它知道传输到所传输数据包中的对等体/服务器的时间。

字段

rcv数据包

xmit数据包

组织

发起方时间戳，即服务器时间。

发送数据包时的发送方（客户端）时间戳。（客户端向服务器发送数据包。）

rec

客户端收到数据包时的时间戳。

客户端当前时间。

在此示例输出中，从服务器接收的数据包和发送到另一服务器的数据包的时间戳相同，这表示客户端NTP处于同步状态。

USSP-B33S-SW01#debug ntp packets

NTP packets debugging is on

USSP-B33S-SW01#

May 25 02:21:48.182 UTC: NTP: rcv packet from 10.1.2.254 to 10.3.2.31 on Vlan2:

May 25 02:21:48.182 UTC:  leap 0, mode 4, version 3, stratum 1, ppoll 64

May 25 02:21:48.182 UTC:  rtdel 0000 (0.000), rtdsp 00F2 (3.693), refid 47505300 (10.80.83.0)

May 25 02:21:48.182 UTC:  ref D3696B38.B722C417 (02:21:44.715 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:21:48.182 UTC:  org D3696B3C.2EA179BA (02:21:48.182 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:21:48.182 UTC:  rec D3696B3D.E58DE1BE (02:21:49.896 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:21:48.182 UTC:  xmt D3696B3D.E594E7AF (02:21:49.896 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:21:48.182 UTC:  inp D3696B3C.2EDFC333 (02:21:48.183 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:22:46.051 UTC: NTP: xmit packet to 10.4.2.254:

May 25 02:22:46.051 UTC:  leap 0, mode 3, version 3, stratum 2, ppoll 64

May 25 02:22:46.051 UTC:  rtdel 00C0 (2.930), rtdsp 1C6FA (1777.252), refid 0A0402FE (10.4.2.254)

May 25 02:22:46.051 UTC:  ref D3696B36.33D43F44 (02:21:42.202 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:22:46.051 UTC:  org D3696B37.E72C75AE (02:21:43.903 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:22:46.051 UTC:  rec D3696B36.33D43F44 (02:21:42.202 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:22:46.051 UTC:  xmt D3696B76.0D43AE7D (02:22:46.051 UTC Fri May 25 2012)

这是时钟不同步时的输出示例。注意xmit数据包和rcv数据包之间的时间差。对等体色散可以位于16000的最大值，而对等体的范围可以显示0。

USSP-B33S-SW01#

.May 25 02:05:59.011 UTC: NTP: xmit packet to 10.4.2.254:

.May 25 02:05:59.011 UTC:  leap 3, mode 3, version 3, stratum 0, ppoll 64

.May 25 02:05:59.011 UTC:  rtdel 00A3 (2.487), rtdsp 1104D0 (17018.799), refid 0A0402FE (10.4.2.254)

.May 25 02:05:59.011 UTC:  ref D3696747.03D8661A (02:04:55.015 UTC Fri May 25 2012)

.May 25 02:05:59.011 UTC:  org 00000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1900)

.May 25 02:05:59.011 UTC:  rec 00000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1900)

.May 25 02:05:59.011 UTC:  xmt D3696787.03105783 (02:05:59.011 UTC Fri May 25 2012)

.May 25 02:05:59.011 UTC: NTP: rcv packet from 10.4.2.254 to 10.3.2.31 on Vlan2:

.May 25 02:05:59.011 UTC:  leap 0, mode 4, version 3, stratum 1, ppoll 64

.May 25 02:05:59.011 UTC:  rtdel 0000 (0.000), rtdsp 0014 (0.305), refid 47505300 (10.80.83.0)

.May 25 02:05:59.011 UTC:  ref D3696782.C96FD778 (02:05:54.786 UTC Fri May 25 2012)

.May 25 02:05:59.011 UTC:  org D3696787.03105783 (02:05:59.011 UTC Fri May 25 2012)

.May 25 02:05:59.011 UTC:  rec D3696787.281A963F (02:05:59.156 UTC Fri May 25 2012)

.May 25 02:05:59.011 UTC:  xmt D3696787.282832C4 (02:05:59.156 UTC Fri May 25 2012)

.May 25 02:05:59.011 UTC:  inp D3696787.03C63542 (02:05:59.014 UTC Fri May 25 2012)

debug ntp sync and debug ntp events

debug ntp sync命令生成一行输出，显示时钟是否已同步或同步是否已更改。该命令通常通过debug ntp events启用。

debug ntp events命令可显示发生的任何NTP事件，这有助于您确定NTP中的更改是否触发了问题，例如时钟不同步。（换句话说，如果快乐同步的时钟突然变得疯狂，你就知道要寻找改变或触发点！）

这是两个调试的示例。最初，客户端时钟已同步。debug ntp events命令显示NTP对等层发生了更改，然后时钟不同步。

USSP-B33S-SW01#debug ntp sync

NTP clock synchronization debugging is on

USSP-B33S-SW01#

USSP-B33S-SW01#

USSP-B33S-SW01#debug ntp events

NTP events debugging is on

USSP-B33S-SW01#

USSP-B33S-SW01#

May 25 02:25:57.620 UTC: NTP: xmit packet to 10.4.2.254:

May 25 02:25:57.620 UTC:  leap 0, mode 3, version 3, stratum 2, ppoll 64

May 25 02:25:57.620 UTC:  rtdel 00D4 (3.235), rtdsp 26B26 (2418.549), refid 0A0402FE (10.4.2.254)

May 25 02:25:57.620 UTC:  ref D3696BF5.C47EB880 (02:24:53.767 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:25:57.620 UTC:  org D3696BF7.E5F91077 (02:24:55.898 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:25:57.620 UTC:  rec D3696BF5.C47EB880 (02:24:53.767 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:25:57.620 UTC:  xmt D3696C35.9ED1CE97 (02:25:57.620 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:25:57.620 UTC: NTP: rcv packet from 10.4.2.254 to 10.3.2.31 on Vlan2:

May 25 02:25:57.620 UTC:  leap 0, mode 4, version 3, stratum 1, ppoll 64

May 25 02:25:57.620 UTC:  rtdel 0000 (0.000), rtdsp 000E (0.214), refid 47505300 (10.80.83.0)

May 25 02:25:57.620 UTC:  ref D3696C37.D528800E (02:25:59.832 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:25:57.620 UTC:  org D3696C35.9ED1CE97 (02:25:57.620 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:25:57.620 UTC:  rec D3696C37.E5C7AB3D (02:25:59.897 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:25:57.620 UTC:  xmt D3696C37.E5D1F273 (02:25:59.897 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:25:57.620 UTC:  inp D3696C35.9F9EA2C4 (02:25:57.623 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:25:59.830 UTC: NTP: peer stratum change

May 25 02:25:59.830 UTC: NTP: clock reset

May 25 02:25:59.830 UTC: NTP: sync change

May 25 02:25:59.830 UTC: NTP: peer stratum change

May 25 02:26:05.817 UTC: NTP: xmit packet to 10.1.2.254:

May 25 02:26:05.817 UTC:  leap 3, mode 3, version 3, stratum 0, ppoll 64

May 25 02:26:05.817 UTC:  rtdel 00C2 (2.960), rtdsp 38E9C (3557.068), refid 0A0402FE (10.4.2.254)

May 25 02:26:05.817 UTC:  ref D3696C35.9F9EA2C4 (02:25:57.623 UTC Fri May 25 2012)

May 25 02:26:05.817 UTC:  org 00000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1900)

May 25 02:26:05.817 UTC:  rec 00000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1900)

May 25 02:26:05.817 UTC:  xmt D3696C3D.D12D0565 (02:26:05.817 UTC Fri May 25 2012)

手动设置NTP时钟周期

Cisco.com网站警告说：

“当输入copy running-configuration startup-configuration命令以将配置保存到NVRAM时，会自动生成ntp clock-period命令以反映不断更改的更正系数。请勿尝试手动使用ntp clock-period命令。请确保在将配置文件复制到其他设备时删除此命令行。"

clock-period值取决于硬件，因此每个设备的值不同。

启用NTP时，ntp clock-period命令会自动出现在配置中。命令用于调整软件时钟。“调整值”用于补偿4毫秒的刻度时间间隔，这样，在略微调整后，在时间间隔结束时您有1秒的时间。

如果设备计算出其系统时钟丢失时间（可能需要从路由器的基本级别进行频率补偿），它会自动将此值添加到系统时钟以保持其同步性。

注意：用户不得更改此命令。

路由器的默认NTP时钟周期为17179869，实际上用于启动NTP进程。

转换公式为17179869 * 2^(-32)= 0.00399999995715916156768798828125，或大约4毫秒。

例如，发现Cisco 2611路由器（Cisco 2600系列路由器之一）的系统时钟稍有不同步，可以使用以下命令重新同步：

ntp clock-period 17208078

这等于17208078 * 2^(-32)= 0.0040065678767859935760498046875，或略多于4毫秒。

Cisco建议您让路由器在正常网络条件下运行一周左右，然后使用wr mem命令以保存该值。这为您提供了下次重新启动的准确数字，并允许NTP更快速地同步。

保存配置以供另一设备使用时，请使用no ntp clock-period命令，因为此命令将时钟周期重新恢复到该特定设备的默认值。您可以重新计算真值（但在重新计算时间段内可能会降低系统时钟的精度）。

请记住，此值取决于硬件，因此，如果复制配置并在不同的设备上使用，可能会导致问题。为了解决此问题，思科计划将NTP版本3替换为版本4。

如果您不知道这些问题，可以决定手动修改此值。为了从一台设备迁移到另一台设备，您可以决定复制旧配置并将其粘贴到新设备上。遗憾的是，由于ntp clock-period命令出现在running-config和startup-config中，因此NTP clock-period会粘贴到新设备上。发生这种情况时，新客户端上的NTP总是与对等体色散值较高的服务器不同步。

相反，请使用no ntp clock-period命令清除NTP clock-period，然后保存配置。路由器最终会计算出适合自身的时钟周期。

ntp clock-period命令在Cisco IOS软件版本15.0或更高版本中不再可用；解析器现在拒绝该命令，错误如下：

"%NTP: This configuration command is deprecated."

不允许手动配置时钟周期，运行配置中也不允许时钟周期。由于解析器拒绝该命令(如果它在早期的Cisco IOS版本（如12.4）中)，因此当解析器将启动配置复制到启动时的运行配置时，它会拒绝该命令。

新的替换命令是ntp clear drift。

相关信息

- 支持论坛主题：未配置NTP时钟周期

- 网络时间协议：最佳实践白皮书

- 排除网络时间协议(NTP)故障

- 思科技术支持和下载