目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

mVPN配置文件概述

简介

本文档概述了VPN组播(mVPN)配置文件。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

mVPN配置文件概述

以下三个映像提供当前可能的所有配置文件的概述。

请注意以下详细信息：

- 有列列出了在核心网络中创建树的可能技术。

- 绿线通过封装将可能性分为两组：通用路由封装(GRE)或多协议标签交换(MPLS)封装。

- 黄线根据其上下文将可能性分为两组：全局情景中的组播或虚拟路由和转发(VRF)情景中的组播。

- 有三组，每组都具有额外的边界网关协议(BGP)信令：没有BGP信令(默认MDT GRE的IPv4组播分发树(MDT)除外)、仅BGP自动发现(AD)或BGP AD和BGP C-MCAST信令（重叠中组播的客户信令）。 BGP信令的“附加”级别意味着除BGP信令外，MPLS VPN单播始终需要的级别。

- "Rosen"已重命名为"Default MDT"

- 共有27个配置文件，编号为0到26。

图1显示了通过MPLS实施组播的不同方式。核心树协议有4种类型：PIM、mLDP、P2MP TE和入口复制。重叠信令（或边缘上组播状态映射到核心树）有4种可能：无、静态映射、PIM和BGP。

图1

图2和图3显示了mVPN配置文件的概述。

图2

图3