目录

简介

先决条件

使用的组件

网络图

高级配置

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在Nexus 9000上部署L2以太网VPN(EVPN)虚拟可扩展局域网(VXLAN)IPv6重叠。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 边界网关协议 (BGP)

- 开放最短路径优先(OSPF)

- EVPN

- IPV6

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行版本9.93180.(9)的Cisco N9K-C-YC-FX

- 运行版本9.93216(7)的Cisco N9K-C-TC-FX2

- 思科聚合服务路由器(ASR)，终端主机支持IPv4和IPv6

- 运行版本9.3931808的思科N9K-C-YC-EX

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

网络图

高级配置

1. 安装功能

2. 配置IP地址 — 基础

3. 配置IGP - OSPF

4. 配置MP - BGP

5. 配置VLAN和EVPN重叠

6. 在主机和枝叶之间配置e-BGP

配置

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

使用以下命令排除配置故障：

#show bgp l2vpn evpn

#show nve peer

#show nve vni

# show ip arp <> >> On host side