目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景

配置

网络图

确认

参考

简介

本文档介绍如何在Cisco Nexus 9000系列交换机上部署/配置分段路由MPLS上的第2层EVPN。

先决条件

要求

需要了解BGP、OSPF、MPLS、LDP、RSVP、EVPN、网段路由(SR)

使用的组件

Cisco Nexus交换机93360YC-FX2运行9.3.(3)

Cisco Nexus交换机93240YC-FX2运行9.3.(3)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景

定义第2层VPN，VPLS/L2-EVPN是多点对多点第2层VPN服务，通过IP/MPLS网络在单个逻辑交换架构中连接客户的多个分支。

第2层EVPN-MPLS服务：

- EVPN(RFC 7432)是基于BGP MPLS的解决方案，已用于虚拟化数据中心网络中的下一代以太网服务

- EVPN使用来自现有MPLS技术的“RD”、“RT”和“VRF”等多个构建块

- EVPN通过在核心中启用基于控制平面的MAC学习，与现有VPLS相反

- 在EVPN中，参与EVPN实例的PE使用MP-BGP协议在控制平面中学习客户MAC路由

- 控制平面MAC学习提供许多优势，使EVPN能够解决VPLS的缺点，包括支持采用每流负载均衡的多宿主

- SR L2 EVPN是NXOS 9.3(1)中提供的新功能，在Nexus 9300 FX2系列平台上受支持

基于SR MPLS的L2 EVPN的限制：

- 网段路由第2层EVPN泛洪基于入口复制机制

- 它使用EVPN第3类路由进行BUM流量

- MPLS核心不支持组播

- 不支持ARP抑制

- 不支持对VPC进行一致性检查

- 同一L2 EVI和L3 EVI不能一起配置

配置

网络图

高级配置步骤：

- 安装功能

- 配置IP地址 — 底层

- 配置IGP -OSPF

- 配置MP-BGP

- 配置VLAN和EVPN重叠

- 为第2层配置终端主机

确认

参考

Cisco Nexus 9500、9300、9200、3200和3100平台交换机上的分段路由白皮书

在分段路由MPLS上配置第2层EVPN