目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

CGMP和IGMP监听Catalyst交换机支持表

CGMP 特性的 Catalyst 交换机对 的支持矩阵

Catalyst 交换机 对 IGMP 监听 功能 的 支持 表

GMRP和RGMP Catalyst交换机支持表

相关信息

简介

本文档提供有关各种Cisco Catalyst系列交换机中支持第2层组播功能的信息。

下表提供了详细信息：

- CGMP和IGMP监听Catalyst交换机支持表

- CGMP 特性的 Catalyst 交换机对 的支持矩阵

- Catalyst 交换机 对 IGMP 监听 功能 的 支持 表

- GMRP和RGMP Catalyst交换机支持表

参见IP组播支持网页，了解执行组播功能的其他信息，以及示例配置和故障排除提示。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

CGMP和IGMP监听Catalyst交换机支持表

下表提供与Cisco Catalyst交换机中的思科组管理协议(CGMP)和互联网组管理协议(IGMP)监听功能支持相关的信息。

Catalyst 平台

CGMP（最低软件版本）

默认

IGMP监听（最低软件版本）

默认

IGMP V3（最低软件版本）

Catalyst 6000 - Catalyst OS(CatOS)软件

不支持(1)

不适用

是（所有版本）

已启用（自5.5.9和6.3.1起）

是(7.5)(2)

Catalyst 6000- Cisco IOS®软件

不支持(1)

不适用

是（所有版本）

启用

是(思科IOS软件版本12.1(8a)E)

Catalyst 5000

是(2.2)

禁用

是(4.1)(3)

禁用

Not Supported

Catalyst 4000 - CatOS（管理引擎1/2）/(2948G/4912G/2980G)

是(2.2)

禁用

Not Supported

不适用

Not Supported

Catalyst 4000 - Cisco IOS(管理引擎2+/3/4/5)

不支持(1)

不适用

是（所有版本）

启用

是(思科IOS软件版本12.1(19)EW)

Catalyst 3550

不支持(1)

不适用

是（所有版本）

启用

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1)

Catalyst 3560

Not Supported

不适用

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1)

启用

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1)

Catalyst 3750

不支持(1)

不适用

是（所有版本）

启用

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1)

Catalyst 2940

不支持(1)

不适用

是（所有版本）

启用

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1)

Catalyst 2950;Catalyst 2955

Not Supported

不适用

是（所有版本）

启用

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1)

Catalyst 2960

Not Supported

不适用

是（所有版本）

启用

是（所有版本）

Catalyst 2970

Not Supported

不适用

是（所有版本）

启用

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1)

Catalyst 2900XL;Catalyst 3500XL

是（所有版本）

启用

Not Supported

不适用

Not Supported

Catalyst 2948G-L3/Catalyst 4908G-L3

是(支持所有版本的CMF)(4)

不适用

Not Supported

不适用

Not Supported

Catalyst 1900/Catalyst 2820

是(5.33)

禁用

Not Supported

不适用

Not Supported

Catalyst 8500

是(支持所有版本的CMF)(4)

禁用

Not Supported

不适用

Not Supported

- (1)多层交换功能卡(MSFC)、MSFC2、Catalyst 4000 Supervisor引擎III/IV和Catalyst 3550和3750交换机支持CGMP服务器功能。不支持CGMP第2层功能。

- (2)在Catalyst 6500上，相同信息包中配有多个组的软件6.3(10)以前的版本----IGMP版本3(V3)信息包将被丢弃。这在软件版本6.3(10)中进行了修正。 软件版本6.3(x)运行IGMP版本2(V2)，不支持V3。IGMP V3报告被视为在IGMP V3中形成组记录的每个组播组的一组IGMP V2报告。无论IGMP V3报告的过滤模式如何，都会发生这种情况。有关详细信息，请参阅Cisco Bug ID CSCdw61628 （仅限注册客户）。从7.5版软件开始支持IGMP V3（仅在基于Supervisor引擎II的Catalyst 6500系统中），而MSFC2上需要Cisco IOS软件版本12.1(11b)E1或更高版本。

- (3)对于Catalyst 5000，管理引擎II-G或III G、或者配有Netflow功能卡(NFFC)或NFFC II的管理引擎III ，需要IGMP探听技术支持。需要Supervisor引擎软件版本4.1或更高版本。某些硬件需要更高版本的软件。（例如，NFFC II要求软件版本4.3或更高版本。）

- (4)受限组播泛洪(CMF)是执行IGMP监听的Cisco IOS软件方法。它是为Cisco IOS第3层交换机创建的。

CGMP 特性的 Catalyst 交换机对 的支持矩阵

下表列出了CGMP功能支持和启用该功能的命令。

Catalyst 平台

CGMP

CGMP离开

快速离开

Catalyst 5000

set cgmp {enable |禁用

set cgmp leave {enable |禁用

Not Supported

Catalyst 4000 - CatOS（管理引擎1/2）/(2948G/4912G/2980G)

set cgmp {enable |禁用

set cgmp leave {enable |禁用

set cgmp fastleave {enable |禁用

Catalyst 2900XL;Catalyst 3500XL

[no] cgmp

[no] cgmp leave processing

Not Supported

Catalyst 2948G-L3/Catalyst 4908G-L3

[no] bridge cmf

Not Supported

Not Supported

Catalyst 1900/Catalyst 2820

[no] cgmp

[no] cgmp leave processing

Not Supported

Catalyst 8500

[no] bridge cmf

Not Supported

Not Supported

Catalyst 交换机 对 IGMP 监听 功能 的 支持 表

此表列出IGMP监听、IGMP查询器、IGMP过滤、IGMP限制和IGMP组播VLAN注册功能支持以及启用该功能所需的命令。

Catalyst 平台

IGMP 侦听

IGMP快速离开

IGMP过滤（最低软件版本）

IGMP查询器（最低软件版本）

IGMP限制（最低软件版本）

组播VLAN注册（最低软件版本）

Catalyst 6000 - CatOS软件

set igmp {enable |禁用

set igmp fastleave {enable |禁用

Not Supported

设置igmp查询器{disable | enable} vlan_id 7.1

Not Supported

Not Supported

Catalyst 6000- Cisco IOS软件

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping fastleave

Not Supported

[no] ip igmp snooping querier（在VLAN接口下）(Cisco IOS软件版本12.1(8a)E)

Not Supported

Not Supported

Catalyst 5000

set igmp {enable |禁用

set igmp fastleave {enable |禁用

Not Supported

Not Supported

Not Supported

Not Supported

Catalyst 4000 - Cisco IOS软件（管理引擎2+/3/4）

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id立即离开

是(思科IOS软件版本12.1(11b)EW)

当前不支持

Not Supported

Not Supported

Catalyst 3550

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id立即离开

是(思科IOS软件版本12.1(8)EA1)

当前不支持

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1

是(思科IOS软件版本12.1(8)EA1

Catalyst 3560

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id立即离开

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1)

是(思科IOS软件版本12.2(25)SEA)

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1)

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1)

Catalyst 3750

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id立即离开

是(思科IOS软件版本12.1(11)AX)

是(思科IOS软件版本12.2(25)SEA

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1

是(思科IOS软件版本12.1(11)AX

Catalyst 2940

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id立即离开

是(思科IOS软件版本12.1(11)AX)

当前不支持

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1

是(思科IOS软件版本12.1(13)AY

Catalyst 2950;Catalyst 2955

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id立即离开

是(思科IOS软件版本12.1(9)EA1)

2950：不支持2955:是(思科IOS软件版本12.1(22)EA4

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1

2950：是(思科IOS软件版本12.1(6)EA2c 2955:是(思科IOS软件版本12.1(12c)EA1

Catalyst 2960

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id立即离开

是(思科IOS软件版本12.2(25)FX

是(思科IOS软件版本12.2(25)FX

是(思科IOS软件版本12.2(25)FX

是(思科IOS软件版本12.2(25)FX

Catalyst 2970

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id立即离开

是(思科IOS软件版本12.1(11)AX)

是(思科IOS软件版本12.2(25)SEA

是(思科IOS软件版本12.1(19)EA1

是(思科IOS软件版本12.1(11)AX

其他说明

1. 运行IGMP过滤或组播VLAN注册的交换机不支持IGMPv3加入和离开消息。

2. 交换机仅支持基于目标组播MAC地址的IGMPv3监听，不支持基于源MAC地址或代理报告的监听。

GMRP和RGMP Catalyst交换机支持表

下表列出了对Catalyst交换机上通用属性注册协议(GARP)组播注册协议(GMRP)和路由器端口组管理协议(RGMP)支持的支持。

Catalyst 平台

GMRP（最低软件版本）

RGMP（最低软件版本）

Catalyst 6000 - CatOS软件

是(5.2)

是(5.4)

Catalyst 6000 - Cisco IOS软件

Not Supported

是（Cisco IOS软件版本12.1E）

Catalyst 5000

是(1)(5.1)

是(5.4)

Catalyst 4000 - CatOS（管理引擎1/2）/(2948G/4912G/2980G)

是(5.1)

Not Supported

Catalyst 4000 - Cisco IOS软件（管理引擎2+/3/4）

Not Supported

Not Supported

Catalyst 3550

Not Supported

Not Supported

Catalyst 3750

Not Supported

Not Supported

Catalyst 2940

Not Supported

Not Supported

Catalyst 2950;Catalyst 2955

Not Supported

Not Supported

Catalyst 2970

Not Supported

Not Supported

Catalyst 2900XL;Catalyst 3500XL

Not Supported

Not Supported

Catalyst 2948G-L3/Catalyst 4908G-L3

Not Supported

Not Supported

Catalyst 1900/Catalyst 2820

Not Supported

Not Supported

Catalyst 8500

Not Supported

Not Supported

- (1)Catalyst 5000需要Supervisor引擎II、IIG、III或IIIG来支持GMRP。

其他说明

- 如果启用IGMP监听，则无法启用GMRP。

- RGMP要求交换机上启用IGMP监听。

- 默认情况下，所有受支持的交换机上都禁用GMRP和RGMP。

相关信息

- IP 组播支持页

- 园区网络中的多播：CGMP 和 IGMP 监听

- 使用 RGMP:基础内容与案例分析

- 在运行 Catalyst OS 的 Catalyst 交换机上限制源端与接收端在同一 VLAN 上的组播数据流

- 交换机产品支持

- LAN 交换技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems