目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

背景理论

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档提供Catalyst 6000多层交换功能卡(MSFC)上单路由器模式冗余和边界网关协议(BGP)的配置示例。

良好的网络设计实践是提供第2层和第3层冗余。具有两台Catalyst 6000交换机（每台都具有两个Supervisor引擎和两个MSFC）的网络可以提供所需的冗余。两个管理引擎（一个处于活动状态，一个处于备用状态）提供第2层冗余，每个机箱中的两个MSFC提供第3层冗余。此外，两个Catalyst 6000机箱可以使用BGP多宿主到两个不同的ISP，这在ISP发生故障时提供额外冗余。

在Catalyst 6000中配置冗余的方法有多种：

- 双MSFC冗余（高可用性）

- 单路由器模式(SRM)冗余

- 手动模式冗余

本文档提供了在Catalyst 6000中SRM冗余的示例配置，该Catalyst 6000具有运行CatOS系统软件的双管理引擎和MSFC。在具有两个Catalyst 6000机箱的多宿主BGP网络中，SRM冗余在上述三个可能的选项中提供了最简单的配置。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档的读者应熟悉为Catalyst 6000系列交换机配置BGP以及Supervisor和MSFC冗余配置。有关这些主题的详细信息，请参阅相关信息中的链接