目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

问题

解决方案

简介

本文档介绍ACE中带有全零前缀的IPv6 ACL可以匹配所有IPv6数据包及其解决方法。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco IOS® XR路由器上的IPv6 ACL（访问控制列表）配置

- Cisco IOS® XR路由器上的ACL硬件编程

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- IPv6 ACL应用压缩级别2或3

- Cisco IOS® XR版本，不修复Cisco Bug ID CSCwe08250

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

IPv6地址：:/128保留给RFC（请求注解）4291中的未指定地址。它决不能分配给任何节点，因此最佳做法是在IPv6 Bogon过滤中拒绝此地址。

问题

包含：:/128的ACE（访问控制条目）的IPv6 ACL可以匹配其应用的接口上的任何IPv6数据包。

下面是实验中此观察的示例。

使用：:/128分别与IPv6源地址和目的地址匹配配置IPv6 ACL:

ipv6 access-list PREFIX_ALL_ZERO

10 remark ** HOST MASK **

11 deny ipv6 any host :: log

12 deny ipv6 host :: any log

向非零IPv6目标地址发送PING（数据包互联网或网络间探测器）流量：

RP/0/RP0/CPU0:router#ping fd00:4860:1:1::150 count 100 timeout 0

Thu Sep 14 12:30:23.412 UTC

pings with timeout=0 may result in system instability and

control protocol flaps resulting in traffic impact.

Do you really want to continue[confirm with only 'y' or 'n'] [y/n] :y

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 100-byte ICMP Echos to FD00:4860:1:1::150, timeout is 0 seconds:

....................................................................................................

Success rate is 0 percent (0/100)

ACE11丢弃了数据包：

RP/0/RP0/CPU0:router#show access-lists ipv6 PREFIX_ALL_ZERO hardware ingress location 0/RP0/CPU0

Thu Sep 14 12:30:46.346 UTC

ipv6 access-list PREFIX_ALL_ZERO

11 deny ipv6 any host :: log (100 matches)

12 deny ipv6 host :: any log

删除ACE 11时，丢弃会移至ACE 12:

RP/0/RP0/CPU0:router#clear access-list ipv6 PREFIX_ALL_ZERO hardware ingress location 0/RP0/CPU0

Thu Sep 14 12:31:34.899 UTC

RP/0/RP0/CPU0:router#ping fd00:4860:1:1::150 count 100 timeout 0

Thu Sep 14 12:31:39.482 UTC

pings with timeout=0 may result in system instability and

control protocol flaps resulting in traffic impact.

Do you really want to continue[confirm with only 'y' or 'n'] [y/n] :y

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 100-byte ICMP Echos to FD00:4860:1:1::150, timeout is 0 seconds:

....................................................................................................

Success rate is 0 percent (0/100)

RP/0/RP0/CPU0:router#show access-lists ipv6 PREFIX_ALL_ZERO hardware ingress location 0/RP0/CPU0

Thu Sep 14 12:31:45.229 UTC

ipv6 access-list PREFIX_ALL_ZERO

12 deny ipv6 host :: any log (100 matches)

这些ACE应该仅丢弃源地址或目标地址为全零的数据包。

但是，所有流量（即使源或目标不是全零）都将被丢弃。

警告：此不匹配行为适用于ACE的IPv6子网标记长度（从/1到/128），而不只是示例中的/128。

解决方案

Cisco IOS® XR版本，带Cisco Bug ID CSCwe08250的修复 更正此错误行为。

在运行没有此修复程序的Cisco IOS® XR路由器上，存在一种解决方法：

- 使用混合ACL并将：:/<x>从ACL移动到网络对象组中，以匹配全部为零的源地址或目标地址。