目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

网络图

配置

在HA设置中更换主WLC

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何向高可用性(HA)的主无线局域网控制器(WLC)添加额外许可证，并避免网络中可能发生的任何冲突。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- WLC的配置

- HA接入点单点登录(AP SSO)的配置

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- WLC 5500、7500和8500系列和无线服务模块2(WiSM2)

- AP 700、1130、1240、1250、1040、1260、1600、2600、3500、3600系列和1520或1550

- 系列网状AP消息访问协议(MAP)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

网络图

本文使用以下网络拓扑：

配置

按照以下步骤将新许可证添加到HA的主WLC，并避免网络中可能发生的任何冲突。

1. 在主WLC上删除AP SSO，然后单击右上角的Apply。

2. 在主端口上启用端口，因为WLC端口上的端口已禁用，并单击右上角的Apply。

3. 在WLC上安装许可证并重新启动WLC。

4. 按照使用GUI安装许可证中的步骤在控制器上安装许可证。

在HA设置中更换主WLC

主WLC受到影响，用户必须更换它。辅助WLC已启用，且所有AP都已连接到它。新的WLC收到退货授权(RMA)可以与HA对中的故障WLC之一一起添加。按照本节中的步骤了解如何在活动设置中替换WLC。

1. 确保第一个WLC与另一个WLC的版本相同。

2. 使用与之前的WLC相同的子网管理IP地址配置WLC。

3. 使用HA配置配置新WLC，包括冗余管理、IP地址和对等主要。启用AP SSO。

4. 启用AP SSO后，它将重新启动。重新启动时，AP SSO会发现当前活动辅助、同步配置并转换到热备用状态。

注意：您无需中断当前活动WLC上的HA配置或重新启动当前活动WLC。配置将与当前活动WLC同步。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。