目录

简介

实用程序快照

支持的功能

相关信息

简介

本文档介绍实用程序的使用，它兼作专门处理DWDM/光子技术的光纤专业人员所需的方便的计算器/转换实用程序。

实用程序快照

4车道

支持的功能

4x和10x通道复合光功率计算。

基于固定公式计算值总是很容易，但涉及多个转换和考虑事项时，计算值总是很繁琐。

例如：

在密集波分复用(DWDM)系统中，只要每个信道的输入功率对于所有信道都相同，您就可以直接馈送公式中的值并获得如图所示的复合功率。假设DWDM系统具有四通道。

当每个信道在输入时具有不同的功率时，复合功率公式如下所示：

Pcom  (mW) ＝ P1 (mW) + P2 (mW) +P3 (mW) + P4 (mW)

现在假设，P1=P2=P3=P4=Pper-ch。

公式简单，计算简单：

Pcom(dBm) ＝Pper-ch(dBm) +10Log(4)

dB和dBm关系供参考。

分贝瓦或dBW是用于测量光信号强度的单位，该光信号以分贝表示，相对于1瓦。它之所以被使用，是因为它能够在很短的数量范围内表示非常大和很小的光功率值：例如，1毫瓦= -30 dBW，1瓦= 0 dBW，10瓦= 10 dBW，100瓦= 20 dBW，1,000,000瓦= 60 dBW。通常，您不经常使用dBW，而是在拉曼和其他高功率激光器中使用。

以下是dB加减关系的示例：

此实用程序用于高速数据速率模块的复合功率计算，该模块具有通道功率，如数据速率40 Gbps和x100 Gbps，例如CFP和CPAk..

40Gbps = 4x10Gbps

100Gbps=10x10Gbps

4x Lane复合功率的计算

输入在快照中显示的CPAK模块的四个通道上显示的通道功率，然后单击Calculate以获得客户端端口上的复合通道功率，如图所示。

10x Lane复合功率的计算。

输入模块的检索通道功率值，然后按计算选项以获取客户端端口上的复合通道功率。

相关信息

- 下载实用程序：https://cisco.app.box.com/folder/40365594456

- 技术支持和文档 - Cisco Systems