目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

主要特点

集成的分插功能

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档提供第二代 1 和 2 端口 T1/E1 MultiFlex 中继 (MFT) 语音/WAN 接口卡 (Multiflex VWIC) 的示例配置，该接口卡支持 Cisco 多服务路由器中的数据和语音应用。Multiflex VWIC 结合了 WAN 接口卡 (WIC) 和语音接口卡 (VIC) 功能以提供以下改进：

- 同时支持 T1 和 E1 -- T1/E1 MFT VWIC2 卡通过同时对语音和 WAN 应用提供 T1、部分 T1、E1 和部分 E1 支持，为配置 MFT VWIC2 卡提供更多的灵活性。

- 所有版本上的丢弃和插入功能 — 所有MFT VWIC2模块现在都包括丢弃和插入复用功能，这消除了外部第三方CSU/DSU以及丢弃和插入复用器。

- 增强的时钟功能 — 2端口MFT VWIC2可使每个端口从数据应用的独立时钟源时钟频率。语音应用和 AIM-ATM-VOICE-30 模块不支持此独立计时功能。

- 专用回声消除选项 — MFT VWIC2具有用于多路中继专用回声消除模块（EC-MFT-32和EC-MFT-64）的板载插槽，可为苛刻的网络条件提供增强的回声消除功能。关于此功能的详细信息，请参阅语音端口配置指南的配置硬件回波消除一章。

先决条件

要求

尝试此配置之前，请确保满足下列前提条件：

- Cisco IOS映像 — 要在T1/E1接口上运行这些功能，必须安装Cisco IOS版本12.3(14)T或更高版本的IP Plus或IP语音映像（最低）。

- VWIC支持 — 当安装在“使用的组件”中列出的网络模块上时，Cisco 2600XM系列、Cisco 2691、Cisco 2800系列、Cisco 3700系列和Cisco 3800系列路由器支持多路VWIC卡。Multiflex VWIC 卡也可以安装在路由器上的任何 VIC 插槽中。

- 独立时钟模式 — 独立时钟模式仅在以下模块上受支持：

- VWIC2-1MFT-G703

- VWIC2-2MFT-G703

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-1MFT-T1/E1

要启动独立计时模式，请在 clock source 命令中使用关键字 independent。independent 关键字扩展了 clock source internal 和 clock source line 命令以指定端口可以在独立计时域中运行。在添加 independent 关键字以前，端口 0 是默认的主时钟源，端口 1 是默认的辅助时钟源，并且进行循环计时。启用独立计时后，此依赖关系不再存在，因此 independent 关键字意味着两个端口都可独立进行计时。

配置了独立计时后，控制器将只支持一个信道组，不支持语音应用。如果配置了多个信道组，将出现以下错误消息：

channel-group 2 timeslots 3

%Channel-group already created.

%Only 1 channel-group can be configured with independent clocking.

%Insufficient resources to create channel group

当配置 clock source independent 和 no clock source independent 命令时，必须从配置中删除信道组。

使用的组件

本文档中的信息基于第二代 1 和 2 端口 T1/E1 Multiflex 中继语音/WAN 接口卡支持的网络模块组合。如果您的网络模块是：

- NM-HDV（对于 VWIC 选项，选择 0 或 1），可使用以下卡：

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-G703

- NM-HDV2（对于 VWIC 选项，选择 0 或 1），可使用以下卡：

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-1MFT-G703

- VWIC2-2MFT-G703

- NM-HD-2VE（对于 VWIC 选项，选择 0、1 或 2），可使用以下卡：

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- NM-2W、NM-1FE1R2W、NM-1FE2W-V2、NM-2FE2W-V2（对于 VWIC 选项，选择 0、1 或 2），可使用以下卡：

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-1MFT-G703

- VWIC2-2MFT-G703

注意： 要使此功能正常运行，必须将此处所列的网络模块安装在下列平台之一中：Cisco 2600XM、Cisco 2691、Cisco 2800 系列、Cisco 3662（Telco 型号）、Cisco 3700 系列和 Cisco 3800 系列。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

主要特点

第二代 1 和 2 端口 T1/E1 Multiflex 中继语音/WAN 接口卡具有下列主要功能：

- 完全支持 T1 设备数据链路 (FDL)

- 控制器本地环回

- 控制器远程环回

- RFC 1406 和集成的 CSU/DSU MIB

- MIB 和简单网络管理协议 (SNMP) 管理

- 支持 T1 和 E1 第 1 层标准的固件

- 用户启动的 VWIC 重置和现场可编程门阵列 (FPGA) 下载

- 语音支持（包括 DS0-group 和 PRI-group 配置）

以下列表显示使用第二代 1 和 2 端口 T1/E1 Multiflex 中继语音/WAN 接口卡的模块的名称和说明。

- VWIC2-1MFT-T1/E1 -- 1 端口 RJ-48 Multiflex 语音/WAN 中继 (T1/E1)

- VWIC2-2MFT-T1/E1 -- -2 端口 RJ-48 Multiflex 语音/WAN 中继 (T1/E1)

- VWIC2-1MFT-G703 -- 1 端口 RJ-48 Multiflex 中继 (E1 G.703)

- VWIC2-2MFT-G703 -- 2 端口 RJ-48 Multiflex 中继 (E1 G.703)

注意： 如果在这些基线板上安装子卡（EC-MFT-32 或 EC-MFT-64），则这些基线板也可以提供硬件回波消除功能。有关详细信息，请参阅 Cisco.com 上的语音端口配置指南。

注意： 虽然非结构化 G.703 操作是 E1 操作特有的，但是 VWIC2-1/2MFT-G703 卡还支持结构化 T1 操作。

集成的分插功能

通过分插功能，可以从一个 E1 接口删除 DS0 时隙，并将时隙插入另一个 E1 接口。此功能在 VWIC 应用程序中可用。如果配置分插，请确保所涉及控制器下的 E1 帧（tdm-group 配置位置）是相同的。如果使用不同的帧类型，可能无法正确读取信令位。当丢弃一个控制器中的信道，并插入另一个控制器中的信道时，将发生此故障。分插时隙不必是连续的。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

网络图

本文档使用下图所示的网络设置。

配置

本文档使用如下所示的配置。

本示例显示一个为数据和分插功能配置的 T1 控制器
Router# show run

Building configuration...

version 12.4

card type t1 0 0

!

no network-clock-participate wic 0

ip subnet-zero

ip cef

!

no ip dhcp use vrf connected

!

controller t1 0/0

framing esf

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1-12 speed 64

tdm-group 2 timeslots 13-24

!

controller t1 0/1

framing esf

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1-12 speed 64

tdm-group 2 timeslots 13-24

!

!

interface Serial0/0:1

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

!

interface Serial0/1:1

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

!

connect t1-xconnect T1 0/0 2 T1 0/1 2

!

!

本示例显示一个已安装 2 端口 VWIC2-2MFT-T1 的 Cisco 2620XM T1 控制器。
Router# show run

Building configuration...

version 12.4

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

service password-encryption

!

hostname vnt-2620XM-55a

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

card type t1 0 0

logging buffered 64000 debugging

enable password 7 095B59

!

no aaa new-model

!

resource policy

!

clock timezone EST -5

clock summer-time EDT recurring

no network-clock-participate slot 1

network-clock-participate wic 0

network-clock-select 1 T1 0/0

voice-card 0

dspfarm

no local-bypass

!

voice-card 1

no dspfarm

!

ip subnet-zero

ip cef

!

!

no ip domain lookup

ip host redclay 172.18.108.26

!

!

!

controller T1 0/0

framing esf

linecode b8zs

ds0-group 0 timeslots 1-24 type fxo-ground-start

!

controller T1 0/1

framing sf

linecode ami

!

controller T1 1/0

framing esf

linecode b8zs

ds0-group 0 timeslots 1 type e&m-immediate-start

ds0-group 1 timeslots 2 type e&m-immediate-start

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 14.80.55.38 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

ip default-gateway 14.80.55.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0

!

ip http server

!

connect TieA voice-port 1/1/0 T1 1/0 0

!

!

connect TieB voice-port 1/1/1 T1 1/0 1

!

!

control-plane

!

!

!

voice-port 1/0:0

!

voice-port 1/0:1

!

voice-port 1/1/0

signal immediate

!

voice-port 1/1/1

signal immediate

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password 7 131200

login

!

ntp clock-period 17180246

ntp server 172.18.106.15

!

end

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- RFC 1406，DS1 和 E1 接口类型受管对象的定义

- ITU-T G.168，数字网络回波消除器

- 网络模块硬件

- Cisco IOS 语音命令参考，版本 12.3 T

- Cisco IOS 语音端口配置指南，版本 12.4 T