目录

简介

Nexus 7000平台上的CPU使用率

用于监控进程和CPU的命令和脚本

命令

show processes命令

show system resources命令

show processes cpu 命令

show processes cpu history命令

show process cpu detail 命令

简介

本文档介绍在Cisco Nexus 7000系列平台上监控CPU使用率并排除CPU使用率过高问题的流程。

Nexus 7000平台上的CPU使用率

Nexus 7000平台是一个基于Linux的系统，具有优先调度程序，允许对所有进程的CPU资源进行公平访问。

与Cisco Catalyst 6500系列不同，它没有单独的路由处理器(RP)和交换机处理器(SP)。

- Supervisor引擎1具有双核处理器。

- Supervisor引擎2配有四核处理器。

- 管理引擎2E有两个四核处理器。

Cisco NX-OS操作系统利用先发式CPU多任务处理，因此进程可以利用空闲的CPU来更快地完成任务。

因此，history选项会报告不一定表示问题的可能的CPU峰值。但是，如果平均CPU使用率与特定网络的基准CPU使用率正常相比保持较高水平，请调查高CPU使用率。

启用默认硬件速率限制器(HWRL)和默认控制平面策略(CoPP)，以帮助保护Nexus 7000平台上的管理引擎带内接口。

命令和示例EEM脚本基于Nexus 7000版本6.1及更早版本，未来版本可能会有所更改。

用于监控进程和CPU的命令和脚本

命令

思科 CLI 分析器（仅适用于注册客户）支持某些 show 命令。要查看对 show 命令输出的分析，请使用思科 CLI 分析器。

show processes命令

使用此命令可显示有关活动进程的信息。

switch# show processes

PID    State  PC        Start_cnt    TTY   Type  Process

-----  -----  --------  -----------  ----  ----  -------------

1      S  41520eb8            1     -     O  init

2      S         0            1     -     O  kthreadd

3      S         0            1     -     O  migration/0

4      S         0            1     -     O  ksoftirqd/0

5      S         0            1     -     O  watchdog/0

6      S         0            1     -     O  migration/1

7      S         0            1     -     O  ksoftirqd/1

8      S         0            1     -     O  watchdog/1

9      S         0            1     -     O  events/0

10      S         0            1     -     O  events/1

11      S         0            1     -     O  khelper

12      S         0            1     -     O  kblockd/0

字段

描述

PID

进程 ID

状态

进程状态

PC

十六进制格式的当前程序计数器

Start_cnt

进程已启动或重新启动的次数

TTY

控制该进程的终端.连字符(—)通常表示守护程序不在任何特定终端上运行。

Process

进程的名称

进程状态

描述

D

不间断睡眠（通常是I/O）

R

可运行（在运行队列中）

S

睡眠

T

已跟踪或已停止

Z

已停用（僵尸）进程

NR

没有运行

ER

预期正在运行，但当前未运行

show system resources命令

使用此命令可显示系统相关的CPU和内存统计信息。

switch#show system resources

Load average: 1 minute: 0.36 5 minutes: 0.39 15 minutes: 0.44

Processes : 1068 total, 1 running

CPU states : 0.5% user, 5.5% kernel, 94.0% idle

Memory usage: 8245436K total, 3289920K used, 4955516K free

Current memory status: OK

字段

描述

负载

正在运行的进程数。平均值反映了过去1、5和15分钟的系统负载。

流程

系统中的进程数以及发出命令后实际运行的进程数。

CPU 状态

用户模式、内核模式和空闲时间中的CPU使用率百分比。对于双核Supervisor，CPU平均分布在两个内核上。

内存使用情况

总内存、已用内存、可用内存、用于缓冲区的内存和用于缓存的内存（以千字节为单位）。缓冲区和缓存包含在已使用的内存统计信息中。

show processes cpu 命令

使用此命令可显示进程级别的CPU使用情况：

switch#show processes cpu | ex 0.0

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 1Sec Process

----- ----------- -------- ----- ------ -----------

26 66399 269718 246 0.9% kide/1

2908 115550 11310 10216 2.9% platform

3223 7248 9208 787 0.9% R2D2_usd

CPU util : 1.0% user, 3.0% kernel, 96.0% idle

Please note that only processes from the requested vdc are shown above

字段

描述

Runtime (ms)

进程已使用的CPU时间（毫秒）

Invoked

已调用进程的次数

uSecs

每个进程调用的平均CPU时间（微秒）

1秒

最近一秒的CPU使用率百分比

要查找属于特定进程ID(PID)的所有线程的CPU使用情况，请使用show process cpu detail <pid>命令，该命令在NX-OS版本6.2x中可用。

show processes cpu history命令

使用此命令可显示过去60秒、60分钟和72小时的CPU使用情况。确保检查平均CPU使用率(#)和峰值(*)。

switch# show processes cpu history

1  131         12     1 1  1      1 2       1         1  1

195388933456577607393535376775867507294877653564353456145546

100

90

80

70

60

50

40     #

30     #

20     ##         ##          #        #                    #

10 #######   ######## # ################# ########  #  ### ## #

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

CPU% per second (last 60 seconds)

# = average CPU%

222222224221222212222222222642222112221222222222222121221412

523210211239434396322261541608790993139620151432210949597392

100

90

80

70                            *

60                            *

50                            *

40         *                  **                            *

30 *       *        *    * *  *****       *   *          ** *

20 ************************************************************

10 ############################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

CPU% per minute (last 60 minutes)

* = maximum CPU%   # = average CPU%

1

666765454544445544555669844465554466654464446069464554545555665544444474

459056619185613722269482096333506853055519639003005209696949867484693724

100                                              *

90                        *                     * *

80                        **                    * *

70  ****                 ***         *         ** *            **        *

60 ******         *   ******   * *   ****  *   **** *    * ** ****       *

50 ************* **  ********* *************** **** **************** ** **

40 ************************************************************************

30 ************************************************************************

20 ************************************************************************

10 ########################################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0

CPU% per hour (last 72 hours)

* = maximum CPU%   # = average CPU%

show process cpu detail <pid> 命令

此命令在版本6.2中添加，显示属于特定PID的所有线程的CPU使用率信息。

switch# show processes cpu sorted | grep cli

3965        23734     17872   1328    0.0%    0.1%   0.7%   -    clis

4024         3047      1256   2426    0.0%    0.0%   0.0%   -    diagclient

4094          787       258   3052    0.0%    0.0%   0.0%   -    cardclient

4728          227       209   1088    0.0%    0.0%   0.0%   -    port_client

4729         1351       499   2708    0.0%    0.0%   0.0%   -    statsclient

4730         2765       550   5028    0.0%    0.0%   0.0%   -    xbar_client

switch# show processes cpu sorted | grep clis

3965        23734     17872   1328    0.0%    0.1%   0.7%   -    clis

switch# show process cpu detailed 3965

CPU utilization for five seconds: 3%/3%; one minute: 0%; five minutes: 1%

PID    Runtime(ms)  Invoked   uSecs  5Sec    1Min    5Min    TTY  Process

-----  -----------  --------  -----  ------  ------  ------  ---  -----------

3965        23734     17873   1327    0.0%    0.1%   0.6%   -    clis

4227           45       334    135    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-cli-t

4228           24       153    162    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-nvdb-

4760           75       224    335    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-seria

switch# show processes cpu sorted | grep netstack

4133          353       892    395    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack

switch# show process cpu detailed 4133

CPU utilization for five seconds: 5%/5%; one minute: 1%; five minutes: 1%

PID    Runtime(ms)  Invoked   uSecs  5Sec    1Min    5Min    TTY  Process

-----  -----------  --------  -----  ------  ------  ------  ---  -----------

4133          353       892    395    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack

4145          322      6492     49    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:active

4151          239       247    971    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-sys

4153            0         3    162    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:mplsda

4155            2         3    717    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:mplsct

4163            0         2    240    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-d

4164           97       957    101    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:netsta

4166           15       628     25    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-sys

4167            0         3    224    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-pm-

4170            1        12    154    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-uri

4171            9        30    323    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ipc

4173            0         5    167    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ipc

4175            0         2    305    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ret

4176           12         7   1838    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ppf

4178            4        15    289    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4179           41       445     93    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:disp

4180            0         6     98    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4181           33       501     66    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4182            0         2    232    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4183            0         2    227    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4184            0         3    152    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4185            0         2    278    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4186            0         2    254    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4187            0         3    168    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4188            0         2    266    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4189            0         2    248    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4190            0         2    254    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4191            0         3    201    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4192            0         2    258    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4193            0         7    111    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4194            0         8     78    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4195            0         2    313    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4196           15       632     23    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ptacti

4197            0         5    120    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:tcp_ip

4198            4        11    390    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

4199            0         3    240    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4200            0         1    561    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4201            0         3    246    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:icmpv6

4513            0         5    112    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

4514            0         2    291    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

注：所有流程信息均基于NX-OS中的“proc”。在NX-OS中，所有线程共享由任何其他线程分配的内存，因此不可能按线程显示信息。

show system internal processes cpu命令

此命令相当于Linux中的top命令，它可以实时查看处理器活动。

switch# show system internal processes cpu

top - 23:51:41 up 51 min, 3 users, load average: 0.56, 0.49, 0.46

Tasks: 433 total, 1 running, 431 sleeping, 0 stopped, 1 zombie

Cpu(s): 5.9%us, 7.8%sy, 0.0%ni, 81.9%id, 3.6%wa, 0.1%hi, 0.6%si, 0.0%st

Mem: 8245436k total, 3531776k used, 4713660k free, 5360k buffers

Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 1458188k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

3589 svc-isan 25 5 112m 8864 4572 S 5.7 0.1 0:21.60 stats_client

10881 sjlan 20 0 3732 1648 1140 R 3.8 0.0 0:00.04 top

26 root 20 0 0 0 0 S 1.9 0.0 1:07.07 kide/1

3280 root -2 0 101m 6104 3680 S 1.9 0.1 0:32.57 octopus

3570 root 20 0 123m 19m 6456 S 1.9 0.2 0:06.07 diag_port_lb

5151 root 20 0 205m 45m 9.8m S 1.9 0.6 0:02.61 netstack

1 root 20 0 1988 604 524 S 0.0 0.0 0:03.75 init

2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd

3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0

4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.61 ksoftirqd/0

5 root -2 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 watchdog/0

6 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1

7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.80 ksoftirqd/1

字段

描述

PID

进程 ID

用户

拥有进程的用户的名称

公关

分配给进程的优先级

NI

流程的出色价值

VIRT

进程使用的虚拟内存量

RES

进程使用的物理RAM大小（驻留大小）（千字节）

SHR

进程使用的共享内存量

S

进程的状态。可能的值包括：

- D — 不间断睡眠

- R — 正在运行

- S — 睡眠

- T — 已跟踪或已停止

- Z — 僵尸

%CPU

进程使用的CPU时间百分比

%MEM

进程使用的可用物理RAM的百分比

时间+

进程自启动以来已消耗的CPU时间总量

命令

为启动进程而输入的命令的名称

“{#seconds} | no-more”选项允许每天自动执行命令#seconds直到输入Ctrl-C为止。这是输出示例: ：

switch# show system internal processes cpu  5 | no-more

top - 17:31:12 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.52, 0.40, 0.32

Tasks: 449 total,   3 running, 446 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192740k used,  4052696k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:44.25 pfm

31487 sjlan     20   0  3732 1652 1140 R  5.6  0.0   0:00.05 top

3059 svc-isan  20   0 80288 7536 4440 S  3.8  0.1  65:44.59 diagmgr

3192 root      20   0  334m  47m  11m S  1.9  0.6  25:36.52 netstack

3578 svc-isan  20   0  118m  13m 6952 S  1.9  0.2  24:57.36 stp

5119 svc-isan  20   0  139m  14m 7028 S  1.9  0.2   3:48.60 urib

5151 root      20   0  209m  46m  11m S  1.9  0.6  38:53.39 netstack

5402 svc-isan  20   0  117m  15m 9140 S  1.9  0.2  36:07.13 stp

6175 svc-isan  20   0  118m  16m 9580 S  1.9  0.2  47:09.41 stp

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

top - 17:31:18 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.48, 0.39, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192592k used,  4052844k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:44.47 pfm

31490 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

5 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.74 watchdog/0

6 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 migration/1

7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:54.47 ksoftirqd/1

8 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 watchdog/1

9 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.94 events/0

10 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.58 events/1

11 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper

top - 17:31:23 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.44, 0.39, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192584k used,  4052852k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

31493 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

5004 svc-isan  20   0  118m  13m 6852 S  1.9  0.2  41:35.81 stp

10337 svc-isan  20   0  133m  11m 7948 S  1.9  0.1   1:42.81 mcecm

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

5 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.74 watchdog/0

6 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 migration/1

7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:54.47 ksoftirqd/1

8 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 watchdog/1

9 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.94 events/0

10 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.58 events/1

top - 17:31:29 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.41, 0.38, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192708k used,  4052728k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919616k cached

show system internal sysmgr service pid <pid>命令

使用此命令可以按PID显示有关进程/服务的其他详细信息，例如重新启动时间、崩溃状态和当前状态。

switch# show system internal processes cpu

top - 17:37:26 up 4 days, 18:37,  3 users,  load average: 0.16, 0.35, 0.33

Tasks: 450 total,   2 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4193248k used,  4052188k free,    27668k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919664k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:58.67 pfm

31710 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

3192 root      20   0  334m  47m  11m S  1.9  0.6  25:38.39 netstack

3578 svc-isan  20   0  118m  13m 6952 S  1.9  0.2  24:59.08 stp

5151 root      20   0  209m  46m  11m S  1.9  0.6  38:55.52 netstack

5402 svc-isan  20   0  117m  15m 9140 S  1.9  0.2  36:09.08 stp

5751 root      20   0  209m  46m  10m S  1.9  0.6  41:20.58 netstack

6098 svc-isan  20   0  151m  15m 6188 S  1.9  0.2   3:58.40 mrib

6175 svc-isan  20   0  118m  16m 9580 S  1.9  0.2  47:12.00 stp

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.52 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.83 ksoftirqd/0

switch# show system internal sysmgr service pid 2908

Service "Platform Manager" ("platform", 5):

UUID = 0x18, PID = 2908, SAP = 39

State: SRV_STATE_HANDSHAKED (entered at time Mon Oct 15 23:03:45 2012).

Restart count: 1

Time of last restart: Mon Oct 15 23:03:44 2012.

The service never crashed since the last reboot.

Tag = N/A

Plugin ID: 0

示例EEM脚本

这是一个捕获间歇性高CPU使用率的示例脚本。使用的值以及发出的命令可以根据要求进行修改：

event manager applet HIGH-CPU

event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op ge

entry-val 80 exit-val 30 poll-interval 5

action 1.0 syslog msg High CPU hit $_event_pub_time

action 2.0 cli enable

action 3.0 cli show clock >> bootflash:high-cpu.txt

action 4.0 cli show processes cpu sort >> bootflash:high-cpu.txt

注：必须定义“exit-val”。 当脚本收集数据时，会增加CPU利用率。exit-val的值可确保脚本不会在无限循环中运行。

高CPU使用率由 进程或流量

当监控CPU使用率时，没有进程与中断CPU使用(如在Cisco IOS®软件平台上)。要快速确定CPU使用率高的原因，请使用show system internal processes cpu命令。流量触发的高CPU使用率很可能导致Netstack以及其他功能和进程（如地址解析协议[ARP]和互联网组管理协议[IGMP]）运行过高。

进程导致CPU使用率较高

根据导致高CPU使用率的进程和问题，可能需要捕获特定命令。以下各节介绍有用的方法。

show system internal <feature> mem-stats/memstats | 在宏命令中

使用此命令可显示某个进程的内存分配；使用“in Grand”选项可监控总内存。内存泄漏可能会导致进程出现异常，从而导致CPU使用率较高。

Ethanalyzer

使用Ethanalyzer监控到CPU的流量。

调试命令

注意：使用debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。在生产交换机上明智地使用debug命令以避免服务中断。

尽可能使用debug logfile命令将输出定向到指定文件，并避免锁定会话以填充系统日志。以下是debug Simple Network Management Protocol(SNMP)的示例：

switch# debug logfile snmpdebug

switch# debug snmp  all

switch# show debug logfile snmpdebug

2012 Oct 17 23:53:25.905914 snmpd: SDWRAP message Successfully processed

2012 Oct 17 23:53:25.906162 snmpd: Src: 0x00000501/23852  Dst: 0x00000501/28  ID

: 0x006E3C9B  Size: 276 [REQ] Opc: 182 (MTS_OPC_DEBUG_WRAP_MSG) RR: 0x006E3C9B

HA_SEQNO: 0x00000000  TS: 0x10ADFFA1666FC  REJ:0  SYNC:0  OPTIONS:0x0

2012 Oct 17 23:53:25.906208 snmpd: 01 00 00 00 E7 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906225 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906239 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906255 snmpd: FF FF FF FF 2F 64 65 76 2F 70 74 73 2F 30 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906271 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

switch# show log last 10

2012 Oct 17 17:51:06 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Transmit Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:09 SITE1-AGG1 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_SUSPENDED:

Ethernet10/10: Ethernet10/10 is suspended

2012 Oct 17 17:51:51 SITE1-AGG1 last message repeated 1 time

2012 Oct 17 17:51:51 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE:

Interface Ethernet10/10 is down (Link failure)

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet10/10,

operational speed changed to 10 Gbps

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface

Ethernet10/10, operational duplex mode changed to Full

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Receive Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Transmit Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:55 SITE1-AGG1 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel11:

Ethernet10/10 is up

2012 Oct 17 17:51:56 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet10/10

is up in mode trunk

尽可能使用debug-filter命令以最小化生产系统上的输出。例如，数据包丢失会导致单向链路检测(UDLD)空回声：

switch# debug logfile test size 1000000

switch# debug-filter pktmgr direction inbound

switch# debug-filter pktmgr dest-mac 0100.0ccc.cccc

switch# debug pktmgr client uuid 376

switch# debug pktmgr frame

switch# debug pktmgr pkt-errors

switch# debug-filter ?

fabricpath  Debug fabricpath events

ip          IP events

ipv6        IPv6 events

l2pt        L2 Protocol Tunneling events

mpls        MPLS events

pktmgr      Pm debug-filter

routing     Routing events

流量导致CPU使用率较高

当流量导致CPU使用率较高时，请使用以下工具：

- Ethanalyzer — 监控流向CPU或流向CPU的流量类型。

- Configuration — 检查交换机/接口/功能配置

- CoPP/硬件速率限制器 — 确保CoPP和HWRL配置正确。有时CPU不会运行很高，因为它受到CoPP和速率限制器的保护。检查CoPP和HWRL，查看某些流量/数据包是否存在丢弃。

注意：CoPP和HWRL都只能从默认虚拟设备环境(VDC)中提供。它们由每个单独的I/O模块实施。来自多个模块的聚合流量仍然会对CPU造成沉重负担。

高CPU使用率的根本原因分析

网络中断可以通过用户干预解决，也可以自行恢复。如果您怀疑CPU使用率过高导致了网络故障，请使用以下指南调查原因。

症状

高CPU使用率症状包括控制平面不稳定、控制平面故障导致的数据平面连接问题、热备份路由器协议(HSRP)/RP抖动等协议抖动、禁用UDLD错误、生成树协议(STP)故障以及其他连接问题。

CPU历史记录

show processes cpu history命令

如果交换机未重新加载或切换，请在中断后72小时内运行show processes cpu history命令，以查看事件发生时是否出现了高CPU使用率。

CoPP和HWRL

如果CPU使用率高是过去中断的根本原因，并且您怀疑此中断是由网络流量触发的，您可以使用CoPP和HWRL（硬件速率限制器）来帮助识别流量的类型。

show policy-map interface control-plane命令

以下是show policy-map interface control-plane命令的输出示例：

switch# show policy-map interface control-plane

Control Plane

service-policy  input: copp-system-p-policy-strict

class-map copp-system-p-class-critical (match-any)

match access-group name copp-system-p-acl-bgp

match access-group name copp-system-p-acl-bgp6

match access-group name copp-system-p-acl-igmp

match access-group name copp-system-p-acl-msdp

match access-group name copp-system-p-acl-ospf

match access-group name copp-system-p-acl-pim

match access-group name copp-system-p-acl-pim6

match access-group name copp-system-p-acl-rip

match access-group name copp-system-p-acl-rip6

match access-group name copp-system-p-acl-vpc

match access-group name copp-system-p-acl-eigrp

match access-group name copp-system-p-acl-eigrp6

match access-group name copp-system-p-acl-mac-l2pt

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-ldp

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-oam

match access-group name copp-system-p-acl-ospf6

match access-group name copp-system-p-acl-otv-as

match access-group name copp-system-p-acl-mac-otv-isis

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-rsvp

match access-group name copp-system-p-acl-mac-fabricpath-isis

match protocol mpls router-alert

match protocol mpls exp 6

set cos 7

police cir 39600 kbps , bc 250 ms

module 1 :

conformed 1108497274 bytes; action: transmit

violated 0 bytes; action: drop

module 3 :

conformed 0 bytes; action: transmit

violated 0 bytes; action: drop

module 10 :

conformed 0 bytes; action: transmit

.

.

.

show hardware rate-limiter mod <x>命令

以下是show hardware rate-limiter mod 1命令早于NX-OS版本6.1的示例输出：

switch# show hardware rate-limiter mod 1

Units for Config: packets per second

Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

Rate Limiter Class                       Parameters

------------------------------------------------------------

layer-3 mtu                              Config    : 500

Allowed   : 0

Dropped   : 0

Total     : 0

layer-3 ttl                              Config    : 500

Allowed   : 0

Dropped   : 0

Total     : 0

layer-3 control                          Config    : 10000

Allowed   : 0

Dropped   : 0

.

.

.

以下是show hardware rate-limiter mod 1命令在NX-OS版本6.1或更高版本中的输出示例：

switch# show hardware rate-limiter mod 1

switch# show hardware rate-limiter module 1

Units for Config: packets per second

Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

Module: 1

R-L Class           Config           Allowed         Dropped            Total

+------------------+--------+---------------+---------------+-----------------+

L3 mtu                   500               0               0                 0

L3 ttl                   500               0               0                 0

L3 control             10000               0               0                 0

L3 glean                 100               0               0                 0

L3 mcast dirconn        3000               0               0                 0

L3 mcast loc-grp        3000               0               0                 0

L3 mcast rpf-leak        500               0               0                 0

L2 storm-ctrl       Disable

access-list-log          100               0               0                 0

copy                   30000               0               0                 0

receive                30000           40583               0             40583

L2 port-sec              500        20435006               0          20435006

L2 mcast-snoop         10000               0               0                 0

L2 vpc-low              4000               0               0                 0

L2 l2pt                  500               0               0                 0

f1 rl-1                 4500                               0

f1 rl-2                 1000                               0

f1 rl-3                 1000                               0

f1 rl-4                  100                               0

f1 rl-5                 1500                               0

L2 vpc-peer-gw          5000               0               0                 0

L2 lisp-map-cache       5000               0               0                 0

查找丢弃计数递增的任何类。找出超出所配置阈值的类是否正常。

带内驱动程序

show hardware internal cpu-mac inband [counters | 统计信息 | events]命令

使用此命令检查CPU路径中的丢弃、XOFF流量控制、最大CPU接收和传输速率等。

switch# show hardware internal cpu-mac inband stats

i82571 registers

=======================================================

RMON counters                            Rx                   Tx

----------------------+--------------------+--------------------

total packets                      70563313            139905960

good packets                       70563313            139905960

64 bytes packets                          0                    0

65-127 bytes packets               66052368            135828505

128-255 bytes packets               1424632              1327796

256-511 bytes packets                280422               325220

512-1023 bytes packets                17060                14480

1024-max bytes packets              2788831              2409959

broadcast packets                         0                    0

multicast packets                         0                    0

good octets (hi)                          0                    0

good octets (low)               18573099828          25929913975

total octets (hi)                         0                    0

total octets (low)              18573090123          25929922452

XON packets                               0                    0

XOFF packets                              0                    0

-------------> Pause Frame back to R2D2 when the traffic exceeds SUP limit

management packets                        0                    0

Interrupt counters

-------------------+--

Mine                57079706

Other               0

Assertions          57079706

Rx packet timer     9638

Rx absolute timer   0

Rx overrun          0

Rx descr min thresh 0

Tx packet timer     4189

Tx absolute timer   6476

Tx queue empty      0

Tx descr thresh low 0

txdw ..... 44983549

txqe ..... 2

lsc ...... 0

rxseq .... 0

rxdmt .... 213229

rxo ...... 0

rxt ...... 32433891

mdac ..... 0

rxcfg .... 0

gpi ...... 0

Error counters

--------------------------------+--

CRC errors ..................... 0

Alignment errors ............... 0

Symbol errors .................. 0

Sequence errors ................ 0

RX errors ...................... 0

Missed packets (FIFO overflow)   0

Single collisions .............. 0

Excessive collisions ........... 0

Multiple collisions ............ 0

Late collisions ................ 0

Collisions ..................... 0

Defers ......................... 0

Tx no CRS  ..................... 0

Carrier extension errors ....... 0

Rx length errors ............... 0

FC Rx unsupported .............. 0

Rx no buffers .................. 0  ----------------- no buffer

Rx undersize ................... 0

Rx fragments ................... 0

Rx oversize .................... 0

Rx jabbers ..................... 0

Rx management packets dropped .. 0

Tx TCP segmentation context .... 0

Tx TCP segmentation context fail 0

Throttle statistics

-----------------------------+---------

Throttle interval ........... 2 * 100ms

Packet rate limit ........... 32000 pps

Rate limit reached counter .. 0

Tick counter ................ 2132276

Active ...................... 0

Rx packet rate (current/max)  169 / 610 pps  ----------------- Rx rate (current/max)

Tx packet rate (current/max)  429 / 926 pps

NAPI statistics

----------------+---------

Weight ......... 64

Poll scheduled . 57079706

Poll rescheduled 0

Poll invoked ... 117135124

Weight reached . 9

Tx packets ..... 139905960

Rx packets ..... 70563313

Rx congested ... 0

Rx redelivered . 0

qdisc stats:

----------------+---------

Tx queue depth . 1000

qlen ........... 0

packets ........ 139905960

bytes .......... 23411617016

drops .......... 0

Bahrain registers (cleared by chip reset only)

=======================================================

revision           0x00000108

scratchpad         0xaaaaaaaa

MAC status         0x00000001

MAC SerDes synced  0x00000001

MAC status 2       0x000100f8

Auto-XOFF config   1

Auto-XOFF status   0

MAC counters                     MAC0 (R2D2)            MAC1 (CPU)

----------------------+---------------------+---------------------

Rx         Tx         Rx         Tx

----------------------+----------+----------+----------+----------

64 bytes packets                0          0          0          0

65-127 bytes packets     66907289  136682635  135828505   66052368

128-255 bytes packets      570131     473705    1327796    1424632

256-511 bytes packets      280003     325182     325220     280422

512-1023 bytes packets      17061      14482      14480      17060

1024-1518 bytes packets    623614     242009     241831     623569

1519-max bytes packets    2165215    2167947    2168128    2165262

----------------------+----------+----------+----------+----------

total packets            70563313  139905960  139905960   70563313

total bytes             405350248 2496404376  160120520 1393236630

----------------------+----------+----------+----------+----------

undersized packets              0                     0

fragmented packets              0                     0

FCS errors                      0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

auto-XOFF state entered         0 times

auto-XOFF reset                 0 times

XOFF packets auto-generated                0

XOFF packets                               0          0

XON  packets                    0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

parity error                    0          0          0          0

fifo errors                     0                     0

overflow errors                            0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

在NX-OS版本5.X之后，“events”是一个命令选项，提供达到每秒最大数据包(PPS)接收(RX)或传输(TX)CPU速率的时间。此示例显示如何确定遇到CPU流量最后一个峰值时的时间：

switch# show hardware internal cpu-mac inband events

1) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648617 usecs after Fri Oct 19 13:23:06 2012

new maximum = 926

2) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648622 usecs after Fri Oct 19 13:15:06 2012

new maximum = 916

3) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648612 usecs after Fri Oct 19 13:14:06 2012

new maximum = 915

4) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648625 usecs after Fri Oct 19 13:12:06 2012

new maximum = 914

5) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648626 usecs after Fri Oct 19 13:11:06 2012

new maximum = 911

6) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648620 usecs after Fri Oct 19 13:08:06 2012

new maximum = 910

show system internal pktmgr internal vdc inband <int>命令

使用此命令可确定传送到CPU的流量的来源。

switch# show system internal pktmgr internal vdc inband e1/5

Interface          Src Index     VDC ID    Packet rcvd

--------------------------------------------------------

Ethernet1/5          0xa1d          1          14640

Netstack/Pktmgr

Netstack是在Nexus 7000的用户空间中实施的完整IP堆栈。组件包括L2数据包管理器、ARP、邻接管理器、IPv4、互联网控制消息协议v4(ICMPv4)、IPv6、ICMPv6、TCP/UDP和套接字库。当流向CPU的流量触发CPU使用率较高时，您经常会看到Netstack及其相应进程运行较高。

show system inband queuing status命令

此示例显示如何显示正在使用的Netstack排队算法：

switch# show system inband queuing status

Weighted Round Robin Algorithm

Weights BPDU - 32, Q0 - 8, Q1 - 4, Q2 - 2 Q3 - 64

show system inband queuing statistics命令

此示例显示内核可加载模块(KLM)和用户空间进程中的计数器。

KLM是在默认VDC上运行并在带内和管理接口上运行的单个实例。KLM仅在将入口帧发送到正确的VDC Netstack进行处理的入口数据包处理期间进入图片。

switch# show system inband queuing statistics

Inband packets unmapped to a queue: 0

Inband packets mapped to bpdu queue: 7732593

Inband packets mapped to q0: 686667

Inband packets mapped to q1: 0

Inband packets mapped to q2: 0

Inband packets mapped to q3: 20128

In KLM packets mapped to bpdu: 7732593

In KLM packets mapped to arp : 912

In KLM packets mapped to q0  : 686667

In KLM packets mapped to q1  : 0

In KLM packets mapped to q2  : 0

In KLM packets mapped to q3  : 20128

In KLM packets mapped to veobc : 0

Inband Queues:

bpdu: recv 1554390, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 1

(q0): recv 686667, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q1): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q2): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q3): recv 20128, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

show system internal pktmgr internal vdc global-stats命令

此命令与前面的show system inband queuing statistics命令类似，并提供许多详细信息：

switch# show system internal pktmgr internal vdc global-stats

VDC KLM global statistics:

Inband packets not mapped to a VDC: 0

Inband diag packets received: 998222

Weighted Round Robin Algorithm

Weights BPDU - 32, Q0 - 8, Q1 - 4, Q2 - 2 Q3 - 64

Inband packets unmapped to a queue: 0

Inband packets mapped to bpdu queue: 7734430 (7734430)

Inband packets mapped to q0: 686779 (686779)

Inband packets mapped to q1: 0 (0)

Inband packets mapped to q2: 0 (0)

Inband packets mapped to q3: 20128 (20128)

Pkt Size History : 2811395 for index 1

Pkt Size History : 274508 for index 2

Pkt Size History : 74284 for index 3

Pkt Size History : 43401 for index 4

Pkt Size History : 70915 for index 5

Pkt Size History : 35602 for index 6

Pkt Size History : 30085 for index 7

Pkt Size History : 29408 for index 8

Pkt Size History : 21221 for index 9

Pkt Size History : 15683 for index 10

Pkt Size History : 13212 for index 11

Pkt Size History : 10646 for index 12

Pkt Size History : 9290 for index 13

Pkt Size History : 50298 for index 14

Pkt Size History : 5473 for index 15

Pkt Size History : 4871 for index 16

Pkt Size History : 4687 for index 17

Pkt Size History : 5507 for index 18

Pkt Size History : 15416 for index 19

Pkt Size History : 11333 for index 20

Pkt Size History : 5478 for index 21

Pkt Size History : 4281 for index 22

Pkt Size History : 3543 for index 23

Pkt Size History : 3059 for index 24

Pkt Size History : 2228 for index 25

Pkt Size History : 4390 for index 26

Pkt Size History : 19892 for index 27

Pkt Size History : 524 for index 28

Pkt Size History : 478 for index 29

Pkt Size History : 348 for index 30

Pkt Size History : 447 for index 31

Pkt Size History : 1545 for index 32

Pkt Size History : 152 for index 33

Pkt Size History : 105 for index 34

Pkt Size History : 1424 for index 35

Pkt Size History : 43 for index 36

Pkt Size History : 60 for index 37

Pkt Size History : 60 for index 38

Pkt Size History : 46 for index 39

Pkt Size History : 58 for index 40

Pkt Size History : 829 for index 41

Pkt Size History : 32 for index 42

Pkt Size History : 26 for index 43

Pkt Size History : 1965 for index 44

Pkt Size History : 21 for index 45

Pkt Size History : 1 for index 46

Pkt Size History : 1 for index 48

Pkt Size History : 1 for index 51

Pkt Size History : 1 for index 52

Pkt Size History : 1 for index 53

Pkt Size History : 3 for index 55

In KLM packets mapped to bpdu: 7734430

In KLM packets mapped to arp : 912

In KLM packets mapped to q0  : 686779

In KLM packets mapped to q1  : 0

In KLM packets mapped to q2  : 0

In KLM packets mapped to q3  : 20128

In KLM packets mapped to veobc : 0

In KLM Queue Mapping (0 1 2 3 4)

Data Available in FDs (0 0 0 0 0)

Inband Queues:

bpdu: recv 1556227, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 1

(q0): recv 686779, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q1): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q2): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q3): recv 20128, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

Mgmt packets not mapped to a VDC: 227551

Mgmt multicast packets dropped: 92365

Mgmt multicast packets delivered: 0

Mgmt packets broadcast to each VDC: 23119

Mgmt debugging packets copied:  0

Mgmt IPv6 multicast packets delivered:  0

Mgmt IPv6 link-local packets delivered:  0

Mgmt LLDP packets received: 0

show system internal pktmgr interface ethernet <int>命令

使用此命令可查看来自接口的CPU传出的流量的数据包速率以及流量类型（单播或组播）。

switch# show system internal pktmgr interface e1/5

Ethernet1/5, ordinal: 73

SUP-traffic statistics: (sent/received)

Packets: 63503 / 61491

Bytes: 6571717 / 5840641

Instant packet rate: 0 pps / 0 pps

Packet rate limiter (Out/In): 0 pps / 0 pps

Average packet rates(1min/5min/15min/EWMA):

Packet statistics:

Tx: Unicast 3198, Multicast 60302

Broadcast 3

Rx: Unicast 3195, Multicast 58294

Broadcast 2

show system internal pktmgr client <uuid>命令

此命令显示向Packet Manager注册的应用（例如STP或思科发现协议[CDP]）以及这些应用发送和接收的数据包数量。

switch# show system internal pktmgr client

Client uuid: 268, 4 filters, pid 3127

Filter 1: EthType 0x0806,

Rx: 2650, Drop: 0

Filter 2: EthType 0xfff0, Exc 8,

Rx: 0, Drop: 0

Filter 3: EthType 0x8841, Snap 34881,

Rx: 0, Drop: 0

Filter 4: EthType 0x0800, DstIf 0x150b0000, Excl. Any

Rx: 0, Drop: 0

Options: TO 0, Flags 0x18040, AppId 0, Epid 0

Ctrl SAP: 278, Data SAP 337 (1)

Total Rx: 2650, Drop: 0, Tx: 1669, Drop: 0

Recirc Rx: 0, Drop: 0

Rx pps Inst/Max: 0/20

Tx pps Inst/Max: 0/5

COS=0 Rx: 0, Tx: 0    COS=1 Rx: 912, Tx: 0

COS=2 Rx: 0, Tx: 0    COS=3 Rx: 0, Tx: 0

COS=4 Rx: 0, Tx: 0    COS=5 Rx: 0, Tx: 1669

COS=6 Rx: 0, Tx: 0    COS=7 Rx: 1738, Tx: 0

Client uuid: 270, 1 filters, pid 3128

Filter 1: EthType 0x86dd, DstIf 0x150b0000, Excl. Any

Rx: 0, Drop: 0

Options: TO 0, Flags 0x18040, AppId 0, Epid 0

Ctrl SAP: 281, Data SAP 283 (1)

Total Rx: 0, Drop: 0, Tx: 0, Drop: 0

Recirc Rx: 0, Drop: 0

Rx pps Inst/Max: 0/0

Tx pps Inst/Max: 0/0

COS=0 Rx: 0, Tx: 0    COS=1 Rx: 0, Tx: 0

COS=2 Rx: 0, Tx: 0    COS=3 Rx: 0, Tx: 0

COS=4 Rx: 0, Tx: 0    COS=5 Rx: 0, Tx: 0

COS=6 Rx: 0, Tx: 0    COS=7 Rx: 0, Tx: 0

show system internal pktmgr stats命令

使用此命令可检查数据包是否到达入口路径中的数据包管理器，以及数据包管理器是否正在发送数据包。此命令还可以帮助您确定接收或传输路径中的缓冲区是否出现问题。

switch# show system internal pktmgr stats

Route Processor Layer-2 frame statistics

Inband driver: valid 1, state 0, rd-thr 1, wr-thr 0, Q-count 0

Inband sent: 56441521, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Inband standby_sent: 0

Inband encap_drop: 0, linecard_down_drop: 0

Inband sent by priority [0=11345585,5=164281,6=43280117,7=1651538]

Inband max output queue depth 0

Inband recv: 89226232, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Inband decap_drop: 0, crc_drop: 0, recv by priority: [0=89226232]

Inband bad_si 0, bad_if 0, if_down 0

Inband last_bad_si 0, last_bad_if 0, bad_di 0

Inband kernel recv 44438488, drop 0, rcvbuf 2097152, sndbuf 4194304

Mgmt driver: valid 1, state 0, rd-thr 1, wr-thr 0, Q-count 0

Mgmt sent: 971834, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Mgmt standby_sent: 0

Mgmt encap_drop: 0, linecard_down_drop: 0

Mgmt sent by priority [0=925871,5=45963]

Mgmt max output queue depth 0

Mgmt recv: 1300932, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Mgmt decap_drop: 0, crc_drop: 0, recv by priority: [0=1300932]

Mgmt bad_si 0, bad_if 0, if_down 0

Mgmt last_bad_si 0, last_bad_if 0, bad_di 0

Mgmt kernel recv 1300932, drop 0, rcvbuf 2097152, sndbuf 2097152

Inband2 driver: valid 0, state 1, rd-thr 0, wr-thr 0, Q-count 0

No of packets passed by   PM Policy database         876452

No of packets dropped by  PM Policy database         0

No of packets bypassed by PM Policy database         424480

No of packets dropped by  PM originating from kernel 0

MBUFSK Tx: 57413355 pkts (requested 57413355 denied 0), 62236110 mbufs

function invoked 57413355 denied 0/0 c/realloc 0/0

MBUFSK Rx: 90527161 pkts, 90527421 mbufs (requested 2388154951 denied 0)

function invoked 35132836

Global input drops: bad-interface 0, bad-encap 0, failed-decap 0,

no prot 42371

recv_encaptype_err 0, recv_decap_err 0,  recv_mac_mismatch 0, recv_no_client 0

recv_no_svi 0, recv_no_vlan 0,  recv_client_notreg 0, recv_enqueue_fail 0

Global output drops:

send_ifdown_fail 13, send_invalid_iod 0

send_invalid_vlan 0, send_security_drop 0  send_loopback_drop 0,

send_small_pkt_fail 0

send_vsl_err 0, send_dce_err 0,send_enqueue_fail 0, send_alloc_fail 0

DCE errors:

misc_err 0, lookup_err 0, encap_err 0, decap_err 0

Platform errors:

generic_encap_err 0, encap_err 0, decap_err 0

vlan_encap_err 0, vlan_decap_err 0

DC3HDR errors:

pkt_err 0, vlan_err 0, ifidx_err 0, portidx_err 0

RECIRC errors:

misc_err 0, lookup_err 0

Lcache errors:

init_err 0, timer_err 0

Stats errors:

misc_err 0, init_err 0, timer_err 0

Client errors:

alloc_err 0, pid_err 0, register_err 0,  unregister_err 0

add_err 0, delete_err 0, update_err 0

VDC errors:

alloc_err 0, set_err 0, update_err 0

Misc. errors:

mts_err 0, mbuf_err 0, drop_exception 0

invalid_drv_type 0, interface_err 0

eth_output_err 0, gre_err 0 otv_err 0

tunnel_6to4_err 0, mcec_err 0, invalid_gpc 0 invalid_ftag 0 invalid_l2_type :0

register_err 0, unregister_err 0, invalid_args 0, file_open_err 0

inband_err 0, vlan_err 0, pm_alloc_err 0, pm_ha_err 0, pm_init_err 0

arp_init_err 0, rtm_init_err 0, am_init_err 0, ui_init_err 0, mpls_init_err 0,

evc_init_err 0

sdb_err 95670, sdb_init_err 0

sysmgr_err 0, eth_span_err 0, buf_pool_err 0, feature_err 0

uuid2client_err 16, dot1q_drop 0, nfcache_init_err 0

Crossbar down drops : 0

Exception packets: mtu-fail 0, icmp-redirect 0, icmp-unreach 0, ttl 0

options 0, rpf 0, two-mcast-rpf 0, l3-bridge-drop 0

mcast-next-hop 0, municast 0

drop 0, acl-redirect 0, acl-redir-arp 0, acl-redir-dhcp 0

sup-shim-pkt 229385   Pkts recvd with peergway SUP DI 0

VPC Frame Statistics

VPC Mgr reg state 1, im-ext-sdb-state 1

Ingress BPDUs qualified for redirection 0

Ingress BPDUs redirected to peer 0

Egress BPDUs qualified for redirection 0

Egress BPDUs dropped due to remote down 0

Egress BPDUs redirected to peer 0

Ingress pkts qualified for peergateway tunneling 0

Ingress pkts tunneled to peer with peergateway conf 0

Peer-gw pkts tunneled tx :

From VPC+ leg 0, From VPC leg 0, From l2mp network 0

From orphan port in VPC+ 0, from orphan port in VPC 0

For ARP 0, IP 0, IPv6 0, unknown 0

Total Tunneled packets received from peer 0

Local delivery 0, Transmit down 0, peer-gw tunneled 0

Tunnel rx packets drop due to local vpc leg down 0

Peer-gw pkts tunneled rx :

From VPC+ leg 0, VPC leg 0, From l2mp network 0

From orphan port in VPC+ 0, from orphan port in VPC 0

For ARP 0, IP 0, IPv6 0, unknown 0

Error Statistics

VPC manager: uninit 0, library 0

Tunnel (ingress): non-mct rx 0, bad hdr 0, badpkts 0, non gpc peer 0

Tunnel (ingress): redirlooperror 0

Tunnel (egress): in-bpdu 0, e-bpdu 0, peer-gw 0

MBuf: alloc: 0, prepend: 0, pullup: 0

Invalid filter: 0

Peergw tunneling tx: invalid ftag 0, invalid swid 0

invalid iftype 0, invalid GPC of peer 0

Peergw tunneling rx: invalid msg subtype 0, invalid GPC of core 0

invalid GPC of peer 0, invalid svi 0

Unicast pkts which passed egress redirection check 0

statistics last reset 2w0d