目录

简介

MiniGBIC连接类型及其功能有哪些不同？

相关信息

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问：MiniGBIC连接类型及其功能有哪些不同？

答： MiniGBIC模块(通常称为SFP（小型封装热插拔）模块)是热插拔介质转换器。

型号

媒体类型

最大范围(3)

波长（纳米）

连接器

MFEBX1(1)

SMF(2)

20 千米

Tx 1310 / Rx 1550

LC

MFEFX1

MMF

2 千米

850

LC

MFELX1

SMF

10 千米

1310

LC

MGBBX1(1)

SMF(2)

20 千米

Tx 1310 / Rx 1490

LC

MGBLX1(1)

SMF

10 千米

1310

LC

MGBLH1

SMF

40 千米

1310

LC

MGBSX1

MMF

500 米

850/

LC

MGBT1

5e类UTP

100 米

不适用

RJ45

(1)2009年第2季度推出。

(2)仅支持单工纤维（单股）。

(3)距离因纤维厂和运行环境而异。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems