目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

拓扑

兼容性矩阵检查

升级 程序

故障排除案例研究

场景 1.在缺少跨VSL连接时交错模式升级

纵排与错排

场景 2：用旧图像删除活动

场景3.Post切换待机状态未启动

方案4.升级后ICS SUP仍保留旧版本

简介

本文档介绍在VSS模式下的Cisco Catalyst 6500系列交换机上使用管理引擎6T和四管理引擎设置下的双宿的ISSU/eFSU分步过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Catalyst 6500 QUAD-SUP虚拟交换系统(VSS)设置和配置的基础知识

- 使用TFTP/USB/WebUI方法复制图像

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco IOS®软件版本15.5(1)SY12或更高版本上的Cisco Catalyst 6500虚拟交换系统

软件和硬件版本.

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

拓扑

兼容性矩阵检查

步骤1:请参阅此Cisco文档https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-6500-series-switches/products-release-notes-list.html#anchor142。

第二步：在设备CLI中使用命令进行验证：

WS-C6504-E-1#show issu comp-matrix stored

Number of Matrices in Table = 1

(1) Matrix for s2t54-ADVENTERPRISEK9-M(10) - s2t54-ADVENTERPRISEK9-M(10)

==========================================

Start Flag (0xDEADBABE)

My Image ver: 15.5(1)SY13

Peer Version Compatibility

------------ -------------

15.1(2)SY Incomp(1)

15.1(2)SY1 Incomp(1)

15.1(2)SY2 Incomp(1)

15.5(1)SY Dynamic(0)

15.5(1)SY1 Dynamic(0)

15.1(2)SY12 Incomp(1)

15.2(1)SY6 Incomp(1)

15.4(1)SY4 Incomp(1)

15.5(1)SY2 Dynamic(0)

15.5(1)SY3 Dynamic(0)

15.5(1)SY4 Dynamic(0)

15.5(1)SY5 Dynamic(0)

15.5(1)SY6 Dynamic(0)

15.5(1)SY7 Dynamic(0)

15.5(1)SY8 Dynamic(0)

15.5(1)SY9 Dynamic(0)

15.5(1)SY10 Dynamic(0)

15.5(1)SY11 Dynamic(0)

15.5(1)SY12 Dynamic(0)

15.5(1)SY13 Comp(3)

升级 程序

步骤1:确保新的Cisco IOS映像(Cisco IOS软件版本15.5(1)SY13)存在于bootdisk,slavebootdisk,ics-bootdisk,slave-ics-bootdisk中。

WS-C6504-E-1#dir bootdisk: | i SY13

8 -rw- 167430292 Apr 16 2024 22:55:58 +00:00 s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

WS-C6504-E-1#dir slavebootdisk: | i SY13

19 -rw- 167430292 Apr 16 2024 00:37:58 +00:00 s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

WS-C6504-E-1#dir ics-bootdisk: | i SY13

11 -rw- 167430292 Apr 16 2024 23:06:18 +00:00 s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

WS-C6504-E-1#dir slave-ics-bootdisk: | i SY13

5 -rw- 167430292 Apr 16 2024 23:20:18 +00:00 s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

第二步： 使用以下命令可验证VSS是否已准备好运行升级过程：

WS-C6504-E-1#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 day, 4 hours, 41 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 1

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 1/1

Current Software state = ACTIVE >> Switch 1 Slot 1 is active

Uptime in current state = 1 day, 4 hours, 41 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(1)SY12, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2023 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 05-Sep-23 11:24 by mcpre

BOOT = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 2/1

Current Software state = STANDBY HOT >> Switch 2 Slot 1 is standby

Uptime in current state = 19 hours, 43 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(1)SY12, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2023 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 05-Sep-23 11:24 by mcpre

BOOT = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

WS-C6504-E-1#show issu state detail

The system is configured to be upgraded in staggered mode.

4 supervisor nodes are found to be online.

Summary: the system will be upgraded in staggered mode.

Slot = 1/1

RP State = Active

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Slot = 2/1

RP State = Standby

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Slot = 1/2

RP State = Active-ICS

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Slot = 2/2

RP State = Standby-ICS

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

第三步： 请使用issu loadversion命令以开始升级过程。

在此步骤中，VSS备用机箱将重新启动，使用新映像重新加载，并在状态化切换(SSO)冗余模式下初始化为VSS备用机箱，同时运行新映像。如批量同步成功消息中所示，同步机箱配置时，此步骤完成。加载新映像和VSS备用机箱过渡到SSO模式可能需要几秒钟到几分钟的时间。

WS-C6504-E-1#issu loadversion 1/1 bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin 2/1 slavebootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y

Building configuration...

[OK]

*Apr 17 00:43:14.195: %ISSU_PROCESS-SW1-3-LOADVERSION: Loadversion sequence will begin in 60 seconds. Enter 'issu abortversion' to cancel.

*Apr 17 00:43:44.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Resetting Standby shortly

*Apr 17 00:43:44.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Resetting Standby ICS shortly

*Apr 17 00:43:44.199: %ISSU_PROCESS-SW2_STBY-6-SELF_RELOAD: slot 33 countdown to self-reload started, 30 second delay

*Apr 17 00:43:44.199: %ISSU_PROCESS-SW2-2_STBY-6-SELF_RELOAD: slot 34 countdown to self-reload started, 30 second delay

*Apr 17 00:44:29.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Standby ICS has gone offline

*Apr 17 00:44:29.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Standby has gone offline

*Apr 17 00:46:59.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Standby has come online, wait for Standby ICS

*Apr 17 00:47:44.503: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Standby ICS has come online

*Apr 17 00:49:15.363: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Standby reached terminal state

*Apr 17 00:49:29.199: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Standby ICS reached terminal state, wait for system to settle

*Apr 17 00:49:59.195: %ISSU_PROCESS-SW1-3-LOADVERSION: Loadversion has completed. Please issue the 'issu runversion' command after all modules come online.

*Apr 17 00:49:59.195: %ISSU_PROCESS-SW1-3-LOADVERSION: Loadversion has completed. Please issue the 'issu runversion' command after all modules come online.

第四步：standby的引导变量必须指向show issu state detail输出中的新映像。

WS-C6504-E-1#show issu state detail

The system is configured to be upgraded in in-tandem mode.

4 supervisor nodes are found to be online.

Summary: an in-tandem upgrade is in progress.

Slot = 1/1

RP State = Active

ISSU State = Load Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Load Version Completed

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Slot = 2/1

RP State = Standby

ISSU State = Load Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Load Version Completed

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin  >> Standby Chassis has been upgraded to latest code

Slot = 1/2

RP State = Active-ICS

ISSU State = Load Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Load Version Completed

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Slot = 2/2

RP State = Standby-ICS

ISSU State = Load Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Load Version Completed

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin >> Standby Chassis has been upgraded to latest code

第五步： 当VSS备用机箱以SSO冗余状态成功运行新镜像，并且VSS备用机箱上的所有板卡都启动并联机时，输入issu runversion命令以强制切换。升级后的VSS备用机箱将取代新的主用机箱，运行新的映像。以前的主用机箱在SSO模式下重新加载并初始化为新的VSS备用机箱，同时运行旧映像（以防需要中止软件升级并恢复旧映像）。如批量同步成功消息中所示，同步机箱配置时，此步骤完成。

WS-C6504-E-1#issu runversion

This command will reload the Active unit.  Proceed ? [confirm]y

%issu runversion initiated successfully

*Apr 17 00:54:42.707: %ISSU_PROCESS-SW1-2_STBY-6-SELF_RELOAD: slot 18 countdown to self-reload started, 3 second delay

*Apr 17 00:54:44.715: %RF-SW1-5-RF_RELOAD: Self reload. Reason: Admin ISSU runversion CLI

*Apr 17 00:54:46.719: %SYS-SW1-5-SWITCHOVER: Switchover requested by Exec. Reason: Admin ISSU runversion CLI.

Initializing as Virtual Switch STANDBY processor

*Apr 17 00:57:14.023: %VSLP-5-VSL_UP:  Ready for control traffic

*Apr 17 00:57:24.919: %PFREDUN-SW1_STBY-6-STANDBY: Initializing for SSO mode in Default Domain

第六步：切换完成后检验状态。

WS-C6504-E-1#show issu state detail

The system is configured to be upgraded in in-tandem mode.

4 supervisor nodes are found to be online.

Summary: an in-tandem upgrade is in progress.

Slot = 2/1

RP State = Active

ISSU State = Run Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Run Version after Switchover

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin >> Switch 2 became the active after switchover

Slot = 1/1

RP State = Standby

ISSU State = Run Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Run Version in Progress

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Slot = 2/2

RP State = Active-ICS

ISSU State = Run Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Run Version in Progress

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Slot = 1/2

RP State = Standby-ICS

ISSU State = Run Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Run Version in Progress

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

WS-C6504-E-1#sh redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 44 minutes

Switchovers system experienced = 1

Standby failures = 0

Last switchover reason = user forced

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 2/1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 7 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(1)SY13, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2024 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Mar-24 06:59 by mcpre

BOOT = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 1/1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 2 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(1)SY12, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2023 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 05-Sep-23 11:24 by mcpre

BOOT = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

步骤 7. 请使用issu acceptversion命令停止回滚计时器。这是必要的，因为如果计时器过期，升级的机箱将重新加载并恢复到以前的软件版本。

WS-C6504-E-1# show issu rollback-timer

Rollback Process State = In progress

Configured Rollback Time = 00:45:00

Automatic Rollback Time = 00:37:28

WS-C6504-E-1# issu acceptversion

% Rollback timer stopped. Please issue the commitversion command.

View the rollback timer to see that the rollback process has been stopped:

WS-C6504-E-1# show issu rollback-timer

Rollback Process State = Not in progress >> Rollback Process is stopped after the acceptversion

步骤 8如果设置中使用了交换矩阵扩展器(FEX)，请使用issu runversion fex all命令以开始FEX (6800IA)上的映像下载和升级过程。FEX会触发从Supervisor6T(此处，Cisco IOS软件版本15.5(1)SY13)的新软件捆绑包下载映像。如果使用FEX堆栈，则主设备负责从其成员中提取图像。

步骤 9 要继续，请输入issu commitversion命令以升级VSS备用机箱并完成服务中软件升级(ISSU)的序列。VSS备用机箱将重新启动，使用新映像重新加载，并初始化为处于SSO冗余状态的VSS备用机箱，同时运行新映像。如批量同步成功消息所示，当机箱配置已同步，并且新VSS备用模式上的所有线卡都启动并联机时，此步骤完成。

WS-C6504-E-1# issu commitversion

%issu commitversion initiated successfully, upgrade sequence will continue shortly

WS-C6504-E-1#

*Apr 17 01:02:57.607: %ISSU_PROCESS-SW2-3-COMMITVERSION: issu commitversion; Commitversion sequence will begin in 60 seconds. Enter 'issu abortversion' to cancel.

*Apr 17 01:03:27.607: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Resetting Standby shortly

*Apr 17 01:03:27.607: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Resetting Standby ICS shortly

*Apr 17 01:03:27.611: %ISSU_PROCESS-SW1-2_STBY-6-SELF_RELOAD: slot 18 countdown to self-reload started, 30 second delay

*Apr 17 01:03:27.611: %ISSU_PROCESS-SW1_STBY-6-SELF_RELOAD: slot 17 countdown to self-reload started, 30 second delay

*Apr 17 01:04:12.607: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Standby ICS has gone offline

*Apr 17 01:04:12.607: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Standby has gone offline

*Apr 17 01:06:42.607: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Standby has come online, wait for Standby ICS

*Apr 17 01:07:28.315: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Standby ICS has come online

*Apr 17 01:08:59.623: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Standby has reached terminal state

*Apr 17 01:09:12.699: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Standby ICS reached terminal state

*Apr 17 01:09:12.751: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Upgrade has completed, updating boot configuration

Building configuration...

[OK]

步骤 10验证升级是否完成。

WS-C6504-E-1#sh redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 55 minutes

Switchovers system experienced = 1

Standby failures = 1

Last switchover reason = user forced

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 2/1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 17 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(1)SY13, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2024 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Mar-24 06:59 by mcpre

BOOT = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 1/1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 3 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(1)SY13, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2024 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Mar-24 06:59 by mcpre

BOOT = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12 >> Standby has been upgraded

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

WS-C6504-E-1# show module switch all

Switch Number:     1   Role:  Virtual Switch Standby

----------------------  -----------------------------

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1    5  Supervisor Engine 2T 10GE w/ CTS (Hot) VS-SUP2T-10G       xxxx

2    5  Supervisor Engine 2T 10GE w/ CTS (CSSO VS-SUP2T-10G       xxxx

3   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX     xxxx

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  xxxx. xxxx. xxxx to xxxx. xxxx. xxxx 1.5   12.2(50r)SYS 15.5(1)SY13  Ok

2  xxxx. xxxx. xxxx to xxxx. xxxx. xxxx 1.3   12.2(50r)SYS 15.5(1)SY13  Ok

3  xxxx. xxxx. xxxx to xxxx. xxxx. xxxx 3.2   12.2(18r)S1  15.5(1)SY13  Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status

---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------

1  Policy Feature Card 4       VS-F6K-PFC4        xxxx 1.2    Ok

1  CPU Daughterboard           VS-F6K-MSFC5        xxxx 2.0    Ok

2  Policy Feature Card 4       VS-F6K-PFC4         xxxx 1.2    Ok

2  CPU Daughterboard           VS-F6K-MSFC5        xxxx 1.4    Ok

3  Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC    xxxx 4.1    Ok

Mod  Online Diag Status

---- -------------------

1  Pass

2  Pass

3  Pass

Switch Number:     2   Role:   Virtual Switch Active

----------------------  -----------------------------

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1    5  Supervisor Engine 2T 10GE w/ CTS (Acti VS-SUP2T-10G       xxxx

2    5  Supervisor Engine 2T 10GE w/ CTS (CSSO VS-SUP2T-10G       xxxx

3   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX     xxxx

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  xxxx. xxxx. xxxx to xxxx. xxxx. xxxx 1.5   12.2(50r)SYS 15.5(1)SY13  Ok

2  xxxx. xxxx. xxxx to xxxx. xxxx. xxxx 2.1   12.2(50r)SYS 15.5(1)SY13  Ok

3  xxxx. xxxx. xxxx to xxxx. xxxx. xxxx 3.6   12.2(18r)S1  15.5(1)SY13  Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status

---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------

1  Policy Feature Card 4       VS-F6K-PFC4        xxxx 1.2    Ok

1  CPU Daughterboard           VS-F6K-MSFC5       xxxx 2.0    Ok

2  Policy Feature Card 4       VS-F6K-PFC4        xxxx 3.0    Ok

2  CPU Daughterboard           VS-F6K-MSFC5       xxxx 3.1    Ok

3  Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC   xxxx 4.1    Ok

Mod  Online Diag Status

---- -------------------

1  Pass

2  Pass

3  Pass

WS-C6504-E-1# sh issu state detail

The system is configured to be upgraded in in-tandem mode.

4 supervisor nodes are found to be online.

Summary: the system will be upgraded in in-tandem mode.

Slot = 2/1

RP State = Active

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Slot = 1/1

RP State = Standby

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Slot = 2/2

RP State = Active-ICS

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Slot = 1/2

RP State = Standby-ICS

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

故障排除案例研究

场景 1.在缺少跨VSL连接时交错模式升级

WS-C6504-E-1#issu loadversion 1/1 bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin 2/1 slavebootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

WS-C6504-E-1#*Apr 16 23:31:12.528: SW1:  Quad-sup ISSU Staggered mode VSL requirement(Parallel/Cross VSL connectivity) is NOT met. Disable Staggered mode using config cli "no issu upgrade staggered" to perform ISSU in default mode which is In-tandem.

您会收到一则错误消息，指出由于您没有可继续处理的跨VSL连接，因此不符合要求。

您可以通过禁用交错模式来执行升级。

WS-C6504-E-1(conf t)# no issu upgrade staggered

WS-C6504-E-1#issu loadversion 1/1 bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin 2/1 slavebootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y

Building configuration...

[OK]

*Apr 17 00:43:14.195: %ISSU_PROCESS-SW1-3-LOADVERSION: Loadversion sequence will begin in 60 seconds. Enter 'issu abortversion' to cancel.

*Apr 17 00:43:44.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Resetting Standby shortly

*Apr 17 00:43:44.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Resetting Standby ICS shortly

纵排与错排

升级串联或双管理引擎(SUP)的VSS也是可行的，但是，它会在管理引擎的整个引导期间使一个机箱脱机。

在Sup2T的默认模式下，一次重新加载一个管理引擎，交错模式。这意味着当板卡准备重新加载时，会存在使用该版本的管理引擎。由于线卡的重新加载速度比管理引擎快得多，因此机箱的停机时间也大大减少。

此外，它表示可使用过时程序的管理引擎，在必要时提供快得多的回滚时间。对于Sup2T，默认模式为交错模式。

使用此命令可以禁用交错升级方法。

场景 2：用旧图像删除活动

在此，您基本上可以在ISSU Run Version上被点击。

对于ISSU Run Version，已启用了回滚计时器。如果您无法继续操作，计时器会自动回滚到旧镜像。

关于ISSU Commit版本，自您提供了接受的版本以来，回滚计时器处于禁用状态。因此，您必须执行此命令才能回滚到旧镜像。

WS-C6504-E-1# issu abortversion

场景 3： Post切换待机未启动

断开虚拟交换机链路(VSL)链路的物理连接，然后使用USB/TFTP方法将设备升级到新映像。

升级后，关闭设备电源。连接VSL链路并将设备连接到VSS，以便其形成备用设备。

场景 4. 升级后ICS SUP仍保留在较早版本中

将SUP单独连接到备用机箱或备用机箱中，因为主用机箱运行良好，所以不会造成影响。

使用USB/TFTP方法将设备升级到新映像。

然后，关闭其电源并将其连接到同一插槽，以便升级映像并使用较新的映像重新以机箱内备用(ICS)模式返回。