目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

Cisco Catalyst 6500 系列交换机

Cisco 7600 系列路由器

SPA-IPSEC-2G支持

WS-IPSEC-3支持

简介

本文档介绍Cisco IOS®版本15.x及更高版本中对Cisco 7600系列路由器和Cisco Catalyst 6500系列交换机的IPSec VPN共享端口适配器(SPA)支持。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco 7600/Catalyst 6500 IPSec VPN SPA(SPA-IPSEC-2G)

- Cisco 7600/Catalyst 6500 IPSec VPN SPA(WS-IPSEC-3)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

Cisco Catalyst 6500 系列交换机

HD、MA或MK Cisco IOS版本(如15.0(1)SY(MA1)、15.1(1)SY(MA2)、1)中的Cisco Catalyst 6500系列交换机不支持IPsec VPN SPA5.1(2)SY(MK1)或15.2(1)SY(MK2)。 支持仅限于SXI和SXJ Cisco IOS版本。

提示：有关其他详细信息，请参阅Cisco IOS版本15.1SY的Cisco Catalyst 6500系列交换机发行版本注释中不支持的硬件部分。

Cisco 7600 系列路由器

本节介绍Cisco 7600系列路由器的IPSec VPN SPA支持。

SPA-IPSEC-2G支持

SPA-IPSEC-2G产品已达到销售终止(EoS)/寿命终止(EoL)，思科不再提供支持。此外，Cisco不再允许此模块在Cisco IOS版本15.4(1)S及更高版本中启动时启动。

重新启动Cisco 7600系列路由器并引导至Cisco IOS版本15.4(1)S或更高版本后，IPSec隧道不会启动。路由器表示该模块不受支持，并且不允许您打开该模块：

7600(config)#power enable module 1

7600(config)#

%C6KPWR-SP-4-UNSUPPORTED:unsupported module in slot 1,power not allowed:Not Supported.

6k(config)#

6k#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1    0  2-subslot Services SPA Carrier-400     7600-SSC-400       XXXXXXXXXXX

2    4  CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet      WS-X6704-10GE      XXXXXXXXXXX

4    0  4-subslot SPA Interface Processor-400  7600-SIP-400       XXXXXXXXXXX

5    2  Supervisor Engine 720 (Hot)            WS-SUP720-3B       XXXXXXXXXXX

6    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-3B       XXXXXXXXXXX

8    6  Firewall Module                        WS-SVC-FWM-1       XXXXXXXXXXX

9   48  SFM-capable 48 port 10/100/1000mb RJ45 WS-X6548-GE-45AF   XXXXXXXXXXX

Mod MAC addresses                       Hw   Fw            Sw           Status

--- ---------------------------------- ----- ------------- ------------ -------

1  xxxx.xxxx.xxxx to xxxx.xxxx.xxxx  1.0   Unknown       Unknown      PwrDown

2  xxxx.xxxx.xxxx to xxxx.xxxx.xxxx  2.2   12.2(14r)S    15.4(3)S     Ok

4  xxxx.xxxx.xxxx to xxxx.xxxx.xxxx  2.7   15.4(3)S2     15.4(3)S2    Ok

5  xxxx.xxxx.xxxx to xxxx.xxxx.xxxx  5.4   8.4(2         15.4(3)S     Ok

6  xxxx.xxxx.xxxx to xxxx.xxxx.xxxx  5.4   8.4(2         15.4(3)S     Ok

8  xxxx.xxxx.xxxx to xxxx.xxxx.xxxx  3.0   7.2(1)        4.1(15)      Ok

9  xxxx.xxxx.xxxx to xxxx.xxxx.xxxx 12.3   7.2(1)        (sierra_main Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status

---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------

2  Centralized Forwarding Card  WS-F6700-CFC        XXXXXXXXXXX  2.0    Ok

4/0 2xGE V2 SPA                 SPA-2X1GE-V2        XXXXXXXXXXX  1.0    Ok

4/1 2xT3E3 SPA                  SPA-2XT3/E3         XXXXXXXXXXX  1.1    Ok

5  Policy Feature Card 3        WS-F6K-PFC3B        XXXXXXXXXXX  2.3    Ok

5  MSFC3 Daughterboard          WS-SUP720           XXXXXXXXXXX  3.0    Ok

6  Policy Feature Card 3        WS-F6K-PFC3B        XXXXXXXXXXX  2.3    Ok

6  MSFC3 Daughterboard          WS-SUP720           XXXXXXXXXXX  3.0    Ok

9  IEEE Voice Daughter Card     WS-F6K-48-AF        XXXXXXXXXXX  2.3    Ok

提示：有关其他信息，请参阅Cisco 7600/Catalyst 6500 IPsec VPN SPA和运营商模块的销售终止和寿命终止公告。

WS-IPSEC-3支持

在Cisco IOS版本15.1(3)S1及更高版本中，Cisco 7600系列路由器完全支持带SSC-600卡的WS-IPSEC-3产品。

提示：有关其他信息，请参阅《Cisco 7600系列路由器SIP、SSC和SPA软件配置指南》的“IPSec VPN SPA概述”部分。