目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

产品号

功能

电缆

平台支持

已知问题

配置

相关信息

简介

双串行端口广域网接口卡(WIC-2A/S)为单个WIC提供了更高水平的串行端口密度，Cisco 1700、2600及3600系列均支持它。低序列速度WIC-2A/S支持128 Kbps同步或115.2 Kbps异步串行链路。WIC 上的每个端口是一个不同的物理接口，可以支持不同的协议，例如，点对点协议 (PPP) 或帧中继以及数据终端设备/数据通信设备 (DTE/DCE)。 此WIC也支持单卡上的混合的异步和同步操作。

这些双串行端口WIC具有Cisco的新型、小巧智能串行连接器的功能，与适当转换电缆结合使用时，能够支持广泛的电子接口。包括：V.35，RS-232，RS-449，RS-530，RS-530A为DTE和DCE设备提供阳极和阴极版本。此功能可提供简单配置和随网络要求变化而变化的重新配置，而无需购买不同的串行接口卡。

需要两根电缆来支持 WIC 上的两个端口。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于WIC-2A/S。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

产品号

WIC-2A/S — 双端口异步/同步WIC

功能

WIC-2A/S使用智能串行连接器， 提供二个串行端口。

- 异步支持最大速度115.2 Kbps和至少600 bps。如果所需的运行速度小于 600 bps，请改用 AUX 端口。

- 同步支持最大速度128 Kbps。

电缆

电缆类型

产品号

长度

凸头/凹头

V.35 DTE

CAB-SS-V35MT(=)

10 英尺/3 米

男性

V.35 DCE

CAB-SS-V35FC(=)

10 英尺/3 米

女性

RS-232 DTE

CAB-SS-232MT(=)

10 英尺/3 米

男性

RS-232 DCE

CAB-SS-232FC(=)

10 英尺/3 米

女性

RS-449 DTE

CAB-SS-449MT(=)

10 英尺/3 米

男性

RS-449 DCE

CAB SS-449FC(=)

10 英尺/3 米

女性

X.21 DTE

CAB-SS-X21MT(=)

10 英尺/3 米

男性

X.21 DCE

CAB-SS-X21FC(=)

10 英尺/3 米

女性

EIA-530 DTE

CAB-SS-530MT(=)

10 英尺/3 米

男性

EIA-530A DTE

CAB-SS-530AMT(=)

10 英尺/3 米

男性

平台支持

Platform

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620,3640,3660

Cisco 3631

Cisco 2691,3725,3745

载波模块

不需要

不需要

板载

NM-2W

板载

NM-2W

NM-1E2W、NM-1E1R2W 和 NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W 和 NM-2W

板载

板载

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2FE2W 和 NM-2W

Cisco IOS® 软件支持

Not Supported

所有 Cisco IOS 软件版本

所有 Cisco IOS 软件版本

思科IOS软件版本12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

所有 Cisco IOS 软件版本

12.2(8)T1

Not Supported

思科IOS软件版本12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

所有 Cisco IOS 软件版本

所有 Cisco IOS 软件版本

所有 Cisco IOS 软件版本

注：由于缺少串行通信控制器，Cisco 1600系列无法支持WIC-2A/S。

NM-1E2W、NM-1E1R2W和NM-2E2W网络模块没有足够的性能支持WIC-2A/S。

已知问题

WIC-2A/S可能因过度静电放电而损坏。您可以通过以下方式将此静电放电降至最低：

- 使用端到端的屏蔽电缆。

- 使用数据浪涌保护器，防止产生大于 +/- 18v 的浪涌。

- 使用光隔离器（最佳保护方式）。

配置

此模块的默认设置是同步。发出physical-layer async命令以配置模块进行异步通信。此处是异步配置的一部分：

配置

maui-soho-01(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-01(config-if)#physical-layer async

!--- Places the interface in asynchronous mode. !--- Continue to configure this serial interface just as you !--- would configure an Async Interface.

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#async mode interactive

maui-soho-01(config-if)#async default routing

maui-soho-01(config-if)#dialer in-band

maui-soho-01(config-if)#dialer map ip 10.0.0.2 name maui-nas-01 broadcast 5551111

!--- The above commands are part of a broader Dial-on-Demand Routing (DDR) !--- configuration.

参考使用在Aux端口的一个调制解调器配置拨出以连接调制解调器到此接口。即使本文是指Aux端口，配置也是非常类似的。

发出physical-layer sync命令或no physical-layer async命令为了恢复到默认同步模式。参考配置Serial interfaces获得关于如何配置正常串行操作的接口的更多信息。

相关信息

- 跨越两个串行物理层异步接口的多链路 PPP

- 在线插拔Cisco 3660路由器中安装的模拟和数字调制解调器网络模块

- 拨号技术支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems