目录

简介

要求

使用的组件

解决方案

从M4和M5过渡到基于M6的FMC模型

基于M5和M6的FMC之间的区别

M6 FMC机箱前视图

M6 FMC机箱后视图

基于M6的FMC的恢复驱动器

支持的SFP

支持的NIC卡：M5和M6比较

模式迁移支持

配置文件

从dmidecode使用的固件版本、PID、CPU

问题解答

简介

本文档介绍思科安全Firepower管理中心(FMC)-x 700平台。

要求

基于UCS硬件的FMC 4600/2600/1600 (M5 FMC) UCS C220-M5将于2023年底左右停售。因此，我们需要迁移到更新的UCS C225-M6硬件。M6 FMC平台（BullsEye项目）仅受7.4.0及更高版本的支持。

c2250-m6-sff-Specsheet

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

运行7.4的思科防火墙管理中心(FMC) 4600/2600/1600

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

解决方案

M6 FMC平台的goal有transparent/seamless transition从旧的基于M5的FMC模型到新的基于M6的FMC模型。您不会注意到基于M6的FMC模型的使用方法有任何差异，除了基于FMC4700的改进性能之外，基于M6的FMC模型使用用于安装基于M5的FMC模型的相同ISO文件。

从M4和M5过渡到基于M6的FMC模型

基于M5和M6的FMC之间的区别

M6 FMC机箱前视图

M6 FMC机箱后视图

基于M6的FMC的恢复驱动器

在基于M5的FMC型号上，用于恢复的单个SD卡在某些情况下已损坏。要解决此问题，基于M6的FMC支持两个M2驱动器，并且在发货之前将预先配置RAID1。两个驱动器用于支持冗余，即使一个驱动器损坏，数据在另一个驱动器中也必须完好无损。实际上，使用RAID1配置后，240GB可用。

支持的SFP

适用于M5 FMC的10G SFP也适用于M6 FMC。

此SFP列表可用于所有型号的eth2和eth3。

- SFP-10G-SR

- SFP-10G-LR

这些SFP在eth2上适用于25G速度，在eth3上适用于FMC4700。FEC必须在对等侧交换机上配置适用于25G的RS-IEEE。

- SFP-25G-SR-S

- SFP-10/25G-LR-S

- SFP-10/25G-CSR-S

支持的NIC卡：M5和M6比较

模式迁移支持

配置文件

cat /etc/sf/ims.conf   (this is not the full content of ims.conf file)

CSMVERSION=7.4.0

MODELNUMBER=66

MODEL="Secure Firewall Management Center 4700"

MODELID=U

PRODUCT_ID=FMC4700-K9

从dmidecode使用的固件版本、PID、CPU

dmidecode ：此实用程序可用于获取设备上运行的硬件信息和固件。

注意：dmidecode命令必须以root用户身份运行。

root@firepower:~# dmidecode --type 0 -> command to get the BIOS firmware version

BIOS Information

Vendor: Cisco Systems, Inc. M6 FMC

Version: C225M6.4.2-2c.0.0731220910  -> BIOS firmware version

Release Date: 07/31/2022

root@firepower:~# dmidecode --type 1 -> command to get the product id

Product Name: FMC4700-K9

Serial Number: WZP254500YD

root@firepower:~# dmidecode | grep -i processor -> command to get CPU information

Type: Central Processor

Version: AMD EPYC 7352 24-Core Processor

问题解答

问：M6是否也支持CIMC？

否，截至目前，M6 FMC型号支持型号迁移，未来版本中将支持从M5到M6的型号迁移。

问：请确认，对于IFT软件，我们只能从其他M6 FMC加载备份，而不能从M5 FMC加载。

计划支持从M4和M5 FMC迁移到M6 FMC。