目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

升级Multicloud防御网关

验证

从Gategay列表监控升级过程。

从系统日志监控网关进程。

相关信息

简介

本文档介绍从多云防御控制器升级多云防御网关的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 多云防御控制器

- 多云防御网关

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 多云防御网关版本23.08-14。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

升级过程对运营没有影响或不会造成停机。Multicloud Defense Controller使用新映像版本创建一组新的实例。一旦新实例可用，网关就会开始处理流量。刷新旧实例上的流量后，将删除旧实例。

配置

升级Multicloud防御网关

这些图片显示了升级多云防御网关的过程。入口和出口网关升级过程相同。

1.首先，登录您的Multicloud Defense Controller并导航至Manage > Gateways。

图 1.网关列表。

2.确定并选择要升级的网关。 此时只能选择一个选项。

图 2.网关详细信息。

3.a.从网 Upgrade 关详细信息窗口中选择。

图 3.您可以从详细信息选项卡升级网关。

3.b.也可选择 Actions > Upgrade。

图 4.您可以从Action按钮升级网关。

4.选择下拉菜单以显示可用的网关版本。然后，选择目标版本并保存更改。

图 5.可用的网关版本。

确认升级所需的云服务提供商资源分配。

6.选择资 Yes 源分配是否充足。如果资源分配不足，请单击No，在云服务提供商中增加资源分配，然后返回继续升级。

图 6.云服务提供商中的资源分配。

验证

从Gategay列表监控升级过程。

此过程可能需要几分钟才能完成。您可以从网关列表页面监控该进程。

导航至Manage > Gateways。

图 7.刷新按钮可监视升级过程。

升级过程完成后，网关将显示新版本。

图 8.升级过程已完成。

从系统日志监控网关进程。

导航至Investigate > System Logs。

您可以看到升级过程启动和完成的日期和时间。

选择more  以显示有关系统日志的详细信息。

图 9.系统日志.

此图片显示了系统日志如何显示新网关实例的创建，以及在新网关实例运行正常且准备就绪后删除旧网关实例的过程。

图 10.创建和删除旧实例和新实例。

此图片显示与网关升级过程相关的所有系统日志。

图 11.与网关升级过程相关的系统日志。

相关信息

- 思科多云防御用户指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems