目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

升级方法

从Web UI使用.tar文件升级

从CLI使用.tarFile升级

Additional Information

从CLI使用.binFile升级

相关信息

简介

本文档介绍Catalyst数字建筑系列交换机的升级过程。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- CDB-8P

- CDB-8U

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

升级方法

使用.tarWeb UI中的文件升级

1. 使用本地凭证登录Web用户界面。

2. 导航至General settings > Software Update。如图所示.

图 1

3.在“文件类型”中，指定是仅更新Web UI软件还是同时更新Cisco IOS和Web UI。

4.从文档中选择.tar“图像”。

5.单击Start Update，然后单击Restart Switch。如图所示.

图 2

注意：Web用户界面仅对文件可用.tar。

从CLI使用.tar文件升级

The .tar  文件包含Cisco IOS®映像文件和嵌入式设备管理器所需的文件。要通过命令行界面(CLI)升级交换机，请使用文.tar件和特权archive download-sw命EXEC令。

1. 确保您与TFTP服务器具有IP连接：

Device#ping tftp-server-address

2.如果要安装交换机上当前存在的相同版本的软件，可以覆盖当前映像以节省空间：

Device#archive download-sw /overwrite /reload tftp://192.168.20.19/image-name.tar

3.如果设备上有足够的空间，您可以保留当前映像并下载新映像：

Device#archive download-sw /leave-old-sw /reload tftp://192.168.20.19/image-name.tar

4.重新加载后，交换机完成升级。使用show versionEXEC 特权命令验证新版本是否已安装。

Additional Information

- 该选/overwrite项使用下载的软件映像覆盖闪存中的软件映像。

- 该选/leave-old-sw项保留当前映像并存储新映像。对于此选项，请确保设备有足够的空间。

- 选项/reload会在下载映像后重新加载系统，除非配置已更改且未保存。

- 或者，您可以使用选项/force-reload，在交换机升级成功后无条件地重新加载系统。

- 如果指定不带选项的命令，则下载算法会验证新映像是否与交换机闪存设备上的映像不同。如果映像相同，则不会进行下载。如果映像不同，则会删除旧映像，然后下载新映像。如果没有足够的空间来安装新映像并保留当前运行的映像，下载过程将停止，并显示错误消息。如果未指定重新加载选项，您需要手动重新加载交换机以完成升级。

从CLI使用.bin文件升级

使用此方法，您有一个指向要加载的文件的引导语.bin句，该语句在引导时加载。此文件比文件轻，因.tar为它不包含用于嵌入式设备管理器的文件。

1. 删除当前引导变量并保存配置：

Device(config)#no boot system

Device(config)#do copy run startup

2.使用新的Cisco IOS的.bin文件配置引导变量并保存配置：

Device(config)#boot system flash:cdb-universalk9-mz.152-7.E4.bin

Device(config)#do copy run startup

3.验证引导变量是否正确并继续重新加载：

Device#show boot sys

flash:cdb-universalk9-mz.152-7.E4.bin

Device#reload

注意：由于bin文件不包含基于Web的文件，因此Web界面包含有限的功能，并且Web控制台不可用。

相关信息

- 思科IOS版本15.2(7)E4的版本说明

- Cisco Digital Building Series Switches， Cisco IOS Release 15.2(7)E版本说明

- Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500、Catalyst 3650/3850和Catalyst 6500/6800系列交换机的建议版本