目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

登录MVS

确定TCP/IP是否正在运行

选项1 — 使用显示活动(DA)命令

选项2 — 从TSO控制台查看命令条目

编辑和浏览TCP/IP配置文件

确定CHPID是否在线

确定路径是否在线

确定设备是否在线

在线或离线更改CHPID

在线或离线改变路径

在线或离线改变设备

检查CIP的状态

相关信息

简介

本文档提供多虚拟存储(MVS)和OS/390配置的指导。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

登录MVS

要登录MVS，请执行以下步骤：

在大多数情况下，初始登录提示类似于以下内容：

IKJ56700A ENTER USERID - CEMVS1

1. 当您看到提示时，输入您正在为此会话使用的用户ID。

2. 仅输入密码，当您看到“时间共享选项扩展(TSO/E)”登录面板时，按“返回”:

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- TSO/E LOGON -----------------------------------

Enter LOGON parameters below:

Userid    ===> CEMVS1

Password  ===>

Procedure ===> IKJACCNT

Acct Nmbr ===>

Size      ===> 4096

Perform   ===>

Command   ===>

Enter an 'S' before each option desired below:

-Nomail         -Nonotice        -Reconnect        -OIDcard

PF1/PF13 ==> Help    PF3/PF15 ==> Logoff    PA1 ==> Attention    PA2 ==> Reshow

----------------------------------------------------------------------------------

在任何条目字段中输入问号(?)以请求上下文相关帮助。

3. 选择一个选项.

要进行选择，请在命令提示符后键入面板的参考标签（“选择选项===>”），然后按Return。

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===>

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

注：本文档中的说明基于第一个面板，该面板是大多数实施中显示的面板。

此面板和其余TSO面板可能相差很大。但是，它们因不同商店而异。如果在“登录到MVS”步骤3中显示的面板中未找到与PDF函数下列出的选项类似的选项，请在面板上查找名为PDF或ISPF的选项，然后进行选择。

注：如果面板上未显示“登录到MVS”步骤3中显示的“程序功能(PF)”键选择，请在命令行键入PFSHOW ON，然后按Return键打开。

要在您进入其他面板后返回到第一个面板，请按F3或与“结束”对应的PF键。 每次按End PF键时，都会向后移动一个面板。

确定TCP/IP是否正在运行

按照以下步骤确定TCP/IP是否正在运行。

1. 从第一个面板中，选择SDSF选项以访问“系统显示和搜索工具”(SDSF)面板。在本例中，选择L2。

注意：如果您的商店不使用SDSF，则可能有一个用于交互式操作员设施(IOF)的选项。 IOF实施类似于SDSF。

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> L2

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF菜单面板是您看到的下一个屏幕。

-------------------------------------------------------------------------------

V1R3M3 ------------------  SDSF PRIMARY OPTION MENU  --------------------------

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

Type an option or command and press Enter.

LOG       - Display the system log

DA        - Display active users of the system

I         - Display jobs in the JES2 input queue

O         - Display jobs in the JES2 output queue

H         - Display jobs in the JES2 held output queue

ST        - Display status of jobs in the JES2 queues

PR        - Display JES2 printers on this system

INIT      - Display JES2 initiators on this system

TUTOR     - Short course on SDSF (ISPF only)

END       - Exit SDSF

Licensed Materials - Property of IBM

5665-488 (C) Copyright IBM Corp. 1981, 1992. All rights reserved.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or

disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. 选择以下选项之一以确定TCP/IP是否正在运行：

- 选项1 — 使用显示活动(DA)命令

- 选项2 — 从TSO控制台查看命令条目

选项1 — 使用显示活动(DA)命令

您可以显示活动的TCP/IP进程，以确定TCP/IP是否正在运行。执行下列步骤：

1. 选择DA以显示系统的活动用户。

2. 显示DA面板时，在命令输入行输入前缀tcpip*。

这会过滤列表，以便列表仅显示TCP/IP进程。如果运行多个TCP/IP堆栈，则会列出多个条目。如果未显示任何条目，这可能表示TCP/IP未运行。对TCP协议栈的命名约定没有限制，因此它可以以其他名称运行。

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF DA CPAC  PAGING    1  SIO    19  CPU  96%         LINE 1-1 (1)

COMMAND INPUT ===> prefix tcpip*                               SCROLL ===> PAGE

NP JOBNAME  STEPNAME PROCSTEP JOBID    OWNER    C POS DP PGN REAL PAGING    SIO

TCPIP    TCPIP    TCPIP    STC05793 ++++++++   NS  71   5  483   0.00   0.00

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

选项2 — 从TSO控制台查看命令条目

您可以查看TSO控制台的命令输出，以确定TCP/IP是否正在运行。执行下列步骤：

1. 选择Log以查看系统日志（系统日志）文件。

屏幕上将显示如下所示的屏幕：

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

N 0000000 CPAC     94342 12:59:21.24 STC05835 00000010  ITP050I NO NETWORKS INIT

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.67          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.69          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.71          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.76          00000001  IST314I  END

NC0000000 CPAC     94342 12:59:52.97 TSU05843 00000210  F TCPIP,DFLTAPPL,TSO

N 4040000 CPAC     94342 12:59:53.35 STC05793 00000010  MVPMVP079I MVP Default A

N 4000000 CPAC     94342 13:00:20.47 STC05849 00000010  ERB101I ZZ : REPORT AVAI

N 4040000 CPAC     94342 13:01:01.11          00000010  CSV210I LIBRARY LOOKASID

N 0200000 CPAC     94342 13:01:35.64 TSU05843 00000010  $HASP150 MILROY2  OUTGRP

N 0200000 CPAC     94342 13:01:50.54          00000010  $HASP160 PRT1     INACTI

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.26          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.36          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.49          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.53          00000001  IST314I  END

N 4000000 CPAC     94342 13:03:01.88          00000001  IST590I  CONNECTIN  ESTA

N 0000000 CPAC     94342 13:03:12.44 TSU05843 00000210  IEA630I  OPERATOR MILROY

NC0000000 CPAC     94342 13:03:15.24 MILROY2  00000210  F T,Q

NR0000000 CPAC     94342 13:03:16.04 TSU05843 00000010  IEE345I MODIFY   AUTHORI

N 4000000 CPAC     94342 13:03:28.44          00000010  IST380I  ERROR FOR ID =

0100000 CPAC     00.18.50 STC05659 @05 ITP904E ITPECHO: ENTER NEW PARMS, 'U' OR

8000000 CPAC     19.56.40          *04 DSI803A CNM01    REPLY INVALID. REPLY WIT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. 要查看系统消息，请按F11或PF键“右”。

系统日志会保留所有系统消息和命令输出的记录，这些消息和命令输出将进入操作员控制台。如果您没有看到数据的***底部***行，在Command Input（命令输入）提示符下键入M，然后按PF键“Down(本例中为F8)。

3. 完成后，在Command Input(命令输入)提示符下发出命令/D A，L。必须包含前正斜杠标记[/]。

此命令显示MVS系统上运行的所有作业。

4. 系统日志屏幕不会自动更新；按PF键“关闭”(本例中为F8)，直到您看到显示命令的输出。

输出类似于此：

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

0210  D A,L

0010  IEE114I 13.04.13 94.342 ACTIVITY 884

0010   JOBS     M/S    TS USERS    SYSAS    INITS   ACTIVE/MAX VTAM     OAS

0010  00001    00016    00012      00018    00009    00012/00025       00000

0010   LLA      LLA      LLA      NSW  S  CNMNET   CNMNET   NET      NSW  S

0010   VLF      VLF      VLF      NSW  S  CNMPROC  CNMPROC  NETVIEW  NSW  S

0010   CNMPSSI  CNMPSSI  NETVIEW  NSW  S  APPC     APPC     APPC     NSW  S

0010   ASCH     ASCH     ASCH     NSW  S  JES2     JES2     IEFPROC  NSW  S

0010   TSO      TSO      STEP1    OWT  S  TPNSECHO TPNSECHO ITPECHO  OWT  S

0010   TPNSECHS TPNSECHS ITPECHO  OWT  S  TCPIP    TCPIP    TCPIP    NSW  S

0010   FTPSERVE FTPSERVE FTPSERVE NSW  S  TPNS2    T        GO       IN   S

0010   RMF      RMF      IEFPROC  NSW  S  RMFGAT   RMFGAT   IEFPROC  NSW  S

0010   ACCEPT   S1                IN   J

0010  CISCO02 OWT      LARRYP  OWT      LEP01   OWT      DSHIM   OWT

0010  VRAWAT  OWT      CISCO03 OWT      GLENN   OWT      CISCO06 OWT

0010  MILROY2 OWT      MURRAY1 OWT      CEMVS1  OWT      MURRAY2 OWT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

您可以看到TCP/IP正在此计算机上运行。

使用此方法获取系统信息类似于在系统控制台上。但是，使用此方法命令之前必须有正斜杠(/)，以便将它们反映到系统中。此外，屏幕不会使用此方法自动更新。

编辑和浏览TCP/IP配置文件

要编辑TCP/IP配置文件，您必须知道以下信息：

- TCP/IP配置文件的数据集名称是什么？

- TCP/IP配置文件数据集是否已编录？否则，它所在的直接访问存储设备(DASD)的卷序列号(VOLSER)是什么？

- 您是否有权修改TCP/IP配置文件？

根据这些知识，您可以继续执行以下说明：

1. 选择选项3以移至“实用程序”面板，然后选择选项4以移至“数据集列表实用程序”面板。

该面板类似如下：

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- DATA SET LIST UTILITY -----------------------------

OPTION  ===>

blank - Display data set list *          P  - Print data set list

V     - Display VTOC information only    PV - Print VTOC information only

Enter one or both of the parameters below:

DSNAME LEVEL  ===>

VOLUME        ===>

INITIAL DISPLAY VIEW     ===> VOLUME   (VOLUME,SPACE,ATTRIB,TOTAL)

CONFIRM DELETE REQUEST   ===> YES      (YES or NO)

* The following line commands will be available when the list is displayed:

B - Browse data set      C - Catalog data set      F - Free unused space

E - Edit data set        U - Uncatalog data set    = - Repeat last command

D - Delete data set      P - Print data set

R - Rename data set      X - Print index listing

I - Data set information M - Display member list

S - Information (short)  Z - Compress data set     TSO cmd, CLIST or REXX exec

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

为TCP/IP配置文件指定的数据集名称由以句点(.)分隔的数据集名称限定符组成。 将第一个限定符视为目录，将最后一个限定符视为该目录中文件的名称。在“DSName Level”提示符下输入限定符时，将显示以该限定符开头的所有数据集。因此，如果键入整个数据集名称，则只显示一个文件。

2. 在DSName Level提示后输入数据集名称限定符。

如果仅输入“TCPIP”（最高级别限定符），则输出如下所示：

-------------------------------------------------------------------------------

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH TCPIP ---------------- CHARS 'PROFILE' FOUND

COMMAND ===>                                                  SCROLL ===> PAGE

COMMAND      NAME                                      MESSAGE          VOLUME

-------------------------------------------------------------------------------

TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPERROR                                  CSCNCP

E        TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPIP                                     CSCCAT

TCPIP.V2R2M1.SEZACMAC                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZACMTX                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADBRM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADPIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIP                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.TELNETSE.TCPXLBIN                                 CSCCAT

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

注意：显示的是以高级限定符“TCPIP”开头的所有数据集名称的列表。 要查看特定TCP/IP配置文件，请在此屏幕的命令字段中放置B或E以选择该配置文件。

- 如果输入B，则可以浏览TCP/IP配置文件，但无法进行任何更改。

- 如果输入E，则可以编辑TCP/IP配置文件，前提是您有权进行编辑。按与“Exit”对应的PF键时，会保存对TCP/IP配置文件所做的任何更改。

如果您意外地进行了不想保存的更改，请在命令提示符后键入cancel。

确定CHPID是否在线

按照以下步骤确定通道路径标识符(CHPID)是否在线。

1. 从系统控制台发出命令D M=DEV(XXX)(XXX是要检查的设备编号)。

输出类似于此：

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. 查找相关的CHPID编号，然后查找行CHP Physically Online。

CHP Phyrically Online输出显示CHPID是在线还是离线。请注意本例中的“Y”。

确定路径是否在线

要确定特定设备的路径是否在线，请执行以下步骤：

1. 从系统控制台发出命令D M=DEV(XXX)(XXX 是要检查的设备编号)。

输出类似于此：

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. 查找相关的CHPID编号，然后查找行Path Online。

Path Online输出显示路径是联机还是脱机。请注意本例中的Y。

确定设备是否在线

要确定设备是否在线，请从系统控制台发出命令D U，,,XXX，2。(XXX 是指两台工作站通用链路访问[CLAW]设备中的第一台。)

输出类似于此：

0210  D U,,,580,2

0010  IEE450I 12.50.16 UNIT STATUS 817

0010  UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE   UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE

0010  580  CTC  O                         581  CTC  O

“状态”(Status)字段下列出的输出是以下项之一：

输出

定义

O

在线

离线

离线

A

已分配（分配给系统应用，如TCP/IP）

A-BSY

已分配忙（分配给TCP/IP等系统应用程序并且正在使用）

在线或离线更改CHPID

要在线更改CHPID，请从系统控制台发出命令CF CHP(XX),ONLINE。(XX是要在线变化的CHPID。) 等待此命令的输出，确保其成功完成。

要使CHPID脱机更改，请以相同方式发出命令CF CHP(XX)、OFFLINE。

在线或离线改变路径

要更改在线设备的路径，请从系统控制台发出V PATH(XXX-YYY，ZZ),ONLINE命令。(XXX 是两个CLAW设备中的第一个，YYY 是第二个CLAW设备，ZZ 是要在线变化的路径。) 等待此命令的输出，确保其成功完成。

要更改设备脱机路径，请以相同方式发出命令V PATH(XXX-YYY，ZZ),OFFLINE。

在线或离线改变设备

要在线更改设备，请从系统控制台发出命令V XXX-YYY,ONLINE。(XXX 是两个CLAW设备中的第一个，YYY是CLAW设备中的第二个。) 等待此命令的输出，确保其成功完成。

要使设备脱机，请以相同方式发出命令V XXX-YYY,OFFLINE。

检查CIP的状态

按照以下步骤检查通道接口处理器(CIP)的状态。

1. 从第一个面板中，选择将您带到命令面板的选项(6，在本示例中)。

-------------------------------------------------------------------------------

CISCO SYSTEMS INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> 6

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

TSO命令处理器面板随即显示。

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. 在"===>"提示符后发出命令netstat devlinks，然后按Return。

系统直接在屏幕上显示响应信息。当显示屏中出现“***”时，按Return。

注意：  "***"等同于" — 更多 — "。

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Device CIP1              Type: CLAW        Status: Ready

Queue size: 0            Address: 0580

Link CHIP1            Type: IP          Net number: 1

***

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

此输出提供CLAW设备的状态和与CIP相关的其他信息。

有关netstat命令的详细信息，请参阅文档netstat命令输出示例。

相关信息

- 技术支持

- 产品支持

- 技术支持 - Cisco Systems