目录

简介

前提条件

要求

使用的组件

背景信息

步骤

配置管理IP地址

更改密码

注册vCenter

故障排除

不支持的硬件系列

缺少所需的磁盘映像

vCenter集成

其他帮助

支持捆绑包生成

从Cisco HyperFlex远程插件设备手动收集日志

相关信息

简介

本文档介绍如何部署思科HyperFlex远程插件设备。

前提条件

要求

思科建议您了解以下主题：

- HyperFlex

- vCenter

- 网络

- DNS

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- HyperFlex Connect 5.0.2d

- Hyperflex标准集群

- VMware vCenter，8.0.2.00100

- VMware ESXi、7.0.3、21930508

- 思科HyperFlex远程插件设备3.0.0.1173

- WinSCP 6.1.1(内部版本13736)

本文档中执行的步骤是根据特定实验环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

vSphere客户端远程vCenter插件架构旨在将插件功能集成到vSphere客户端中，而无需在vCenter Server内部运行。这提供了插件隔离，并支持扩展在大型vSphere环境中运行的插件。

本地插件和远程插件之间的主要区别在于本地插件在vCenter上存储其所有文件，而远程插件在设备中存储这些文件。

从vSphere 8.0.0开始，vSphere版本中支持的唯一架构是远程插件。

表 1.思科Hyperflex远程插件设备兼容性列表

vCenter插件版本

思科Hyperflex版本

ESXi版本

vCenter版本

3.0.0 及更高版本

4.0 (2f)及以上版本

6.7 u3及更高版本

7.0及更高版本

部署是基于OVA的安装，使用思科安全Linux映像。

Cisco Hyperflex远程插件可通过两种方式完成。

- 通过vCenter进行部署。

- 直接在独立ESXi主机上部署。

注意：推荐的部署方法是通过vCenter

部署后，设备的配置如表2和表3所述。

表 2.VM硬件配置

CPU

1 个 vCPU

内存

8 GB

硬盘1

48.83 GB

网络适配器

1

表 3.VM软件配置

访客操作系统

Ubuntu Linux 20.04.6 LTS思科安全Linux

兼容性

ESXi 6.7 U2虚拟机

VMware工具

open-vm-tools 11.3.0.29534 (build-18090558)

步骤

步骤1:从思科软件下载站点下载适用于VMware vCenter的Cisco HyperFlex HTML插件OVA。

为此，请导航下载主页>超融合基础设施> Hyperflex HX数据平台> Hyperflex远程vCenter插件- 3.0.0。

Cisco下载网站

第二步：登录vCenter，然后选择要部署远程插件设备的主机。右键点击主机，然后点击部署OVF模板(Deploy OVF Template)

部署OVF模板

第三步：选择“本地文件”选项并上传HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.ova文件，然后单击下一步。

选择OVF模板

第四步：选择虚拟机的名称，为虚拟机选择位置，然后点击下一步。

选择VM名称和文件夹

第五步：选择用于部署的服务器（ESXi主机），点击下一步。

选择服务器

第六步：在Review details（查看详细信息）部分，您会看到以下警告：

- OVF包包含高级配置选项，这会带来潜在的安全风险。查看高级配置选项。单击“下一步”接受高级配置选项。

- 证书不受信任。

您可以安全忽略这些警告，单击忽略，然后单击下一步

检查详细信息

步骤 7.选择Datastore并选择磁盘格式（精简调配或密集调配），点击下一步

选择Datastore

步骤 8选择VM网络接口的端口组，然后点击下一步

选择网络

步骤 9请在完成向导之前查看您的选择，然后单击Finish。

查看您的选择

步骤 10观看“vCenter最近任务”选项卡的进度

vCenter最近任务

步骤 11打开Hyperflex远程插件虚拟设备的电源。在初始启动过程出现登录提示后，请使用这些凭证登录。

- 默认用户名：vcp-admin

- 默认密码：C^scohxplugin@1984

注意：不支持创建其他用户或使用root用户。

注意：要访问Web GUI，需要更改默认密码。否则，您将收到以下错误消息：

出于安全原因，禁用使用出厂默认密码登录。请通过ssh登录/控制台更改出厂默认密码，然后尝试使用新密码登录。

控制台登录屏幕

配置管理IP地址

默认情况下，设备从分配vnic的端口组/VLAN中可用的DHCP服务器获取IP地址。

登录设备后，您可以找到分配的IPv4地址。

当前IP地址

建议为虚拟设备配置静态IP地址。为此，请使用hx-ip-address-change命令并按照配置向导进行操作。

更改IP地址

使用ifconfig命令验证已配置的IP地址。

验证IP地址

更改密码

您可以使用命令passwd vcp-admin更改用户vpc-admin的当前密码，请提供当前密码和新密码。

更改密码

注册vCenter

将vCenter注册到Cisco Hyperflex远程插件设备基于用户界面。

注意：具有活动防火墙的用户需要验证端口433、9443和22是否打开以及是否允许流量在vCenter和远程插件设备之间传入或传出。

步骤1:在浏览器中输入IP (https://ip)以打开插件服务器管理UI。使用vcp-admin用户和您当前的新密码登录。

Hyperflex远程vCenter插件设备登录屏幕

提示：要验证当前应用版本和受支持的vCenter版本，请在成功登录后点击屏幕右上角的齿轮。

步骤2..登录后，请点击主控制面板上的REGISTER按钮。

主控制面板

第三步：点击注册按钮添加vCenter信息，以便部署远程插件。为IP地址、端口（默认为443）和vCenter用户名提供执行部署的足够权限。单击“下一步”

添加vCenter

第四步：如果系统能够使用提供的信息访问vCenter，则系统会执行连接测试并显示为联机。要继续注册，请点击绿色的REGISTER按钮

添加vCenter摘要

第五步：确认已配置的vCenter在已注册vCenter列表中。

注意：如果您希望更新当前安装在已注册vCenter上的已安装插件版本或取消注册vCenter，请单击已注册vCenter左侧的三个圆点菜单。

已注册的vCenter

第六步：在vCenter中验证插件已成功部署。两个任务可见并标记为已完成。“下载插件”和“部署插件”。

验证vCenter中的部署任务

步骤 7.验证插件是否已在“vCenter管理客户端插件”选项卡下注册。您可以看到，插件的类型为Remote，并且已成功部署。

验证插件是否已安装

步骤8..要在vSphere UI中查看Cisco HyperFlex HTML5插件选项，请注销并重新登录到vCenter。再次登录后，请右键单击您的Hyperflex集群，在底部找到Cisco Hyperflex插件

验证插件可用性

步骤 9验证插件是否发现您的群集。在vCenter中，点击Hamburguer菜单，点击Cisco Hyperflex插件

访问插件

步骤 10在Cisco Hyperflex插件部分中，您可以找到插件检测到的当前Hyperflex集群（如果您的集群不在列表中），点击“重新扫描”(Rescan)。

已发现的Hyperflex群集列表

注意：Remote和Local插件的配置和功能相同。有关任何功能的详细信息，请参阅《Cisco HyperFlex数据平台管理指南5.5版》中适用于VMware vCenter的Cisco HyperFlex HTML5插件部分，相关信息部分提供了链接。

故障排除

不支持的硬件系列

如果您尝试在较低版本（例如ESXi 6.5）上安装，则在实施的最后一步会收到以下错误：

第26行：不支持的硬件系列“vmx-15”

不支持的硬件错误

这是因为VM使用的虚拟硬件版本，需要在ESXi 6.7 U2或更高版本上部署。

请务必注意，15版硬件的虚拟机无法被vMotion到以前版本的ESXi上的主机，包括ESXi 6.7u1、ESXi 6.7、ESXi 6.0等，因为这些以前版本的ESXi与新的硬件版本不兼容。同样，只要硬件版本15虚拟机未使用，vCenter 6.7或vCenter 6.7u1就可以用于管理ESXi 6.7u2主机。对于希望创建、运行和管理硬件版本15虚拟机的客户，群集和vCenter中的ESXi主机都需要升级到至少6.7u2。

有关其他详细信息，请参阅VMware文章：虚拟机硬件版本(KB 1003746)

缺少所需的磁盘映像

如果您尝试使用OVA文件直接部署到ESXi 6.7 U2或更高版本的主机，则在开始部署之前的最后一步中，您将收到以下警告“缺少必需的磁盘映像”。

缺少所需的磁盘映像错误

要缓解此警告，需要解压缩OVA文件“HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.ova”，为此，您可以使用您选择的解压缩程序，例如7zip。

在解压缩的文件夹内，您会看到以下文件列表：

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.证书

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.mf

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.ovf

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173-disk1.vmdk

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173-file1.nvram

部署所需的文件包括：

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.ovf

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173-disk1.vmdk

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173-file1.nvram

提供所需文件

提供这三个文件后，警告消失

准备完成

vCenter集成

步骤1:验证是否允许到FQDN的TCP端口443（要求已在设备上配置DNS）或vCenter IP地址的通信，如果通信失败，可在“主机状态”(Host Status)列中看到此情况。

第二步：验证vCenter版本是否为7.0或更高版本。如果您尝试注册不兼容的版本，则“注册”(Registration)状态中会出现“失败”(Failed)消息。将鼠标悬停在红框上较短时间，即会显示错误消息的描述。在此图像中，您可以看到由于版本不兼容而将VM Remote插件与Vcenter集成的失败消息示例

vCenter版本不兼容

其他帮助

如果您需要有关实施或集成的其他支持，您必须联系思科TAC并附加必要的日志文件。

支持捆绑包生成

只有在思科Hyperflex远程插件虚拟设备中至少注册了一个vCenter时，支持捆绑包生成才可用。

目前，支持捆绑包生成是通过命令行进行的。您需要登录设备的控制台（或使用SSH）并运行命令hx-plugin-supportbundle，默认情况下，支持捆绑包保存在/var/log/plugin_support/ 目录中。

用户可以指定vCenter FQDN或IP地址以继续生成支持捆绑包。

注意：生成支持捆绑包需要来自所选vCenter的根用户凭证。

步骤1:通过SSH登录HyperFlex远程插件虚拟设备，登录并运行hx-plugin-supportbundle命令，这将生成包含vCenter日志和Hyperflex远程插件设备日志的tar文件

支持捆绑包生成

第二步：建立与VM远程插件的SCP连接，为此，您可以使用WinSCP等软件

- 文件协议：SCP

- 主机名：[[ip.address.remotepluginappliance]

- 端口号：22

- 用户名：vcp-admin

- 密码：[your-configured-password]

SCP连接参数

第三步：导航到/var/log/plugin_support/目录并下载支持捆绑包文件。

- 支持捆绑包位置

从Cisco HyperFlex远程插件设备手动收集日志

如果无法在设备中注册任何vCenter，则无法生成支持捆绑包。需要手动收集日志文件。

步骤1:建立与VM远程插件的SCP连接，为此，您可以使用WinSCP等软件

- 文件协议：SCP

- 主机名：[ip.address.remotepluginappliance]

- 端口号：22

- 用户名：vcp-admin

- 密码：[your-configured-password]

第二步：登录后，您自动发现自己位于/home/vcp-admin路径中，然后转到根目录，再转到指定的路径以收集这些日志文件：

- /var/log/auth.log

- /var/log/audit/audit.log

- /var/log/cisco/hx-plugin.log

- /var/log/cisco/hx-plugin-install.log

- /var/log/cisco/plugin-config.log

- /var/log/cisco/plugin-server.log

思科日志位置

第三步：将日志文件上传到您的当前服务请求。将文件上传到案例的步骤位于“相关信息”部分的“客户文件上传到思科技术支持中心”链接。

相关信息

向思科技术支持中心上传客户文件

Support Case Manager

思科HyperFlex数据平台管理指南5.5版