目录

简介

步骤

简介

本文档介绍从Elastic Sky X Integrated(ESXi)命令行界面(CLI)中清理Springpath数据存储。

在HX群集清理期间，240M4服务器需要清除后固态驱动器(SSD)上的虚拟机文件系统(VMFS)分区。

步骤

以下是清除后SSD上VMFS分区的手动步骤：

步骤1.要在ESXi上显示分区，请运行esxcli存储核心设备分区列表，如图所示。

步骤2.要删除核心转储文件，请运行esxcli系统核心转储文件remove —force，如图所示。

步骤3.要停用转储分区，请运行esxcfg-dumppart -d，如图所示。

步骤4.要删除/scratch分区，请运行rm /scratch，如图所示。

步骤5.要标识进程vmsyslogd的进程ID，请运行ps | grep vmsyslogd，如图所示。

步骤6.要终止vmsyslogd进程，请运行kill -9 <vmsyslogd的PID>，如图所示。

步骤7.要卸载Springpath卷，请运行esxcli存储文件系统卸载 — p /vmfs/volumes/Springpath-<xxx>，如映像所示。

步骤8.要删除Springpath数据存储，请运行

JupedUtil删除/vmfs/devices/disks/t10.ATA______INTEL_SSDSC2BB120G4___________________PHWL535601R6120LGN_1，如图所示。

注意：您可以运行leadUtil命令行实用程序，以直接操作ESXi和ESX上本地和远程SAN磁盘的分区表。

步骤9.要列出核心转储分区，请运行esxcli系统核心转储分区列表，如图所示。

步骤10.要重新启动ESXi主机，请运行重新启动，如图所示。

步骤11.重新加载ESXi后，验证Springpath Datastore是否不再从用户界面(UI)装载，如图所示。

步骤12.要在ESXi上显示分区，请运行esxcli存储核心设备分区列表，如图所示。

步骤13.您将不再看到已删除的分区。