目录

简介

将HyperFlex服务器重新用作常规FI托管或独立UCS服务器的选项是什么？

驱动器

产品ID或PID

M6个性

对于UCSM托管服务器

对于独立服务器（HX Edge或已转换为独立服务器）

支持

Intersight管理和Intersight管理模式

简介

本文档介绍在决定离开HyperFlex平台时将HyperFlex服务器重新用于不同用途的选项。这适用于标准HyperFlex (HX)集群、扩展集群和边缘集群中的统一计算系统(UCS)节点。

将HyperFlex服务器重新用作常规FI托管或独立UCS服务器的选项是什么？

可以将HyperFlex服务器用作常规UCS服务器，但需要注意以下事项：

驱动器

在HyperFlex中，存储控制器虚拟机(VM)负责在直通模式下处理磁盘和冗余。HX节点配有串行连接SCSI (SAS)主机总线适配器(HBA)磁盘控制器，这意味着磁盘仅作为磁盘束(JBOD)提供给操作系统，并且必须在操作系统级别处理磁盘冗余。

HyperFlex节点安装了多种类型的驱动器，因此，关于您的使用案例和引导顺序，需要记住这一点。

- 内部管理

- 容量

- 缓存

- 引导/系统（M4上的SD卡，M5和M6上的M.2 SSD）

产品ID或PID

由于M4和M5 HyperFlex节点具有不同的PID，因此它们可能不会显示在您计划使用服务器的产品的兼容性矩阵中。一般来说，服务器等同于同一代和类型的统一计算系统(UCS)变体。

某些产品需要完全支持特定的合格主机总线适配器(HBA)和驱动器。

M6个性

在考虑重新调整基于M6的HX服务器的用途之前，请考虑与您的客户经理交谈，因为这些节点可以转换为采用Nutanix的Cisco Compute Hyperconverged解决方案。

当用作HyperFlex服务器时，M6服务器设置了服务器特性。它们没有为M4和M5服务器提供不同的PID。

为了重置或清除个性，可以使用上述步骤。

对于UCSM托管服务器

1. 安全外壳(SSH)至UCS Manager (UCSM) IP

2. 访问特定服务器：

UCS-A# scope server <server-num>

3. 访问个性。默认情况下，HX服务器的此项设置为1：

UCS-A/server # scope personality 1

4. 或者，检查当前设置的个性：

UCS-A/server/personality # show

5. 明确个性：

UCS-A/server/personality # clear personality

6. 提交并保存更改：

UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer

对于独立服务器（HX Edge或已转换为独立服务器）

1. 通过SSH连接到思科集成管理控制器(CIMC) IP。

2. 范围机箱。

C240-M6-01-CIMC# scope chassis

3. 明确个性：

C240-M6-01-CIMC /chassis # clear-personality ?

<Personality Name> Name of personality to delete. Leave Empty if all personalities needs to be deleted

支持

UCS硬件在保修期内或合同期内不受支持。

请记住，基于M4的HX节点已于2024年3月12日停止支持。

Intersight管理和 Intersight管理模式

在清除HX个性化设置后，HyperFlex M6服务器可以重新调整用途，以便在Intersight托管模式(IMM)下使用，或用作独立Intersight托管服务器，没有进一步的限制（如上所述）。

HyperFlex M5服务器不能重新调整用途以用于IMM，但可用作独立Intersight托管服务器。对于使用HX PID的服务器，有些操作（如固件升级和操作系统安装）在Intersight中受到阻止。但是，这些操作可以直接从CIMC执行。

有关详细信息，请参阅思科HyperFlex生命周期终止常见问题。