目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

其他背景信息

步骤

未受保护的VM行为

复制对的行为

故障排除

验证VM保护

检查数据保护对等体列表

必要时手动删除对等设备

考虑

常见问题

依赖性问题

连接问题

相关信息

简介

本文档介绍如何清除Hyperflex中的复制。

先决条件

要求

思科建议了解以下主题：

- 统一计算系统管理器(UCSM)

- HyperFlex

- vCenter

- 网络

- DNS

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- HyperFlex Connect 5.0.2d

- Hyperflex Stretch群集

- Hyperflex标准集群

- UCSM 4.2（1升）

- vCenter 7.0 U3

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

如有必要，可以清除复制配置，群集可以与新目标配对，为此，需要从群集中清除当前复制配置。

其他背景信息

- 要清除数据保护，必须取消保护所有VM。然后，从保护组中删除它们。

- 如果没有属于保护组的虚拟机，则保护组可以保留在群集上。

- 确保在本地和远程两种类型的群集中删除复制对的依赖项。

- 此操作需要两个群集的管理员访问权限。

步骤

第1步：以管理员身份登录到Hyperflex系统，然后转到左操作窗格中的复制选项：

复制选项

第二步：要取消保护VM，请导航至本地VM >所有受保护的VM。选中此复选框可选择所有虚拟机。然后单击Unprotect。

取消保护VM

第3步：从保护组中删除虚拟机，导航至本地VM >所有受保护的VM。选中此复选框可选择所有VM。然后点击从组中删除。

从保护组中删除虚拟机

系统会提示您是否要取消保护VM。单击Unprotect。

Uprotect确认

取消保护后，VM不再出现在列表中。

VM保护清除

未受保护的VM行为

- 如果要取消保护VM，则需要通过eth2在集群之间建立连接。

- 如果未从保护中删除VM，请使用ping测试连接，并检查eth2是否正在运行。如果没有连接并且eth2未运行，请向TAC提交支持请求。

最佳做法是删除没有虚拟机属于这些保护组的虚拟机。这不是必需的。

删除保护组

系统会提示您是否要删除保护组。单击Delete：

保护组删除确认

第四步：删除Datastore映射并选择Replication> Replication Pairs > Edit。

删除Datastore依赖关系

系统将提示您选择要取消映射的Datastore。选择远程数据库并为每个映射的Datastore选择不映射此Datastore选项。然后单击Map Datastore。

取消映射Datastore

注意：取消映射Datastore后，需要刷新HX连接以继续删除复制对。

第五步：删除本地和远程群集的复制对。 选择Replication> Replication Pairs> Delete。

删除线对

您需要远程群集管理员凭据才能删除该对。输入凭证并单击Delete

对等体删除确认

复制对的行为

- 删除复制对时，您无法再为本地和远程群集之间的任何虚拟机配置保护。

- 此操作将清除两个群集中的保护

- 当尝试完成或修改复制对时，将完成复制网络测试。

- 尝试取消映射Datastore时，也会进行复制网络测试。

- 如果复制测试未通过，则不允许进行更改。如有必要，请参阅本文档中的故障排除会话以检查连接。

- 有关eth2连接的进一步帮助，请通过TAC提交支持请求。

第六步：要清除复制网络，请使用命令：

stcli drnetwork cleanup

CleanUp

LocalCleanUp Remote

注意：确保在本地和远程集群中均执行stcli drnetwork cleanup命令。

可以在HX connect的Activity选项卡中监控数据复制网络清理

监控数据复制网络清理

刷新HX连接数据复制网络配置显示为未配置，可随时重新配置（如果需要）。

已清除数据复制网络

故障排除

验证VM保护

确保没有虚拟机受到保护。要检查这一点，请使用命令：

stcli dp vm list --brief

受保护虚拟机的示例：

如何列出受保护的VM

未保护虚拟机的示例

没有受保护的VM

注意：确保没有受保护的VM。下一张图显示了VM保护的示例。

检查数据保护对等体列表

可以检查对等体列表。要确保清除复制时不会出现任何条目，请使用以下命令：

stcli dp peer list

已配置数据保护对等体的示例：

如何检查对等体列表

以下是清除数据保护对等体的示例：

对等体清除示例

必要时手动删除对等设备

如果远程对等体永久不可用，或者长时间不可用，此命令用于清除对等体关系：

stcli dp peer forget --name <pair-name>

peer forget命令示例：

Replication Peer Forget命令

考虑

- 集群配对会从HX连接中清除，如本文档中的过程所示

- 如果在其中一个集群中错误地发出此命令，而它们仍相互连通，请确保在另一个对等体中执行此命令。

- 命令仅清除执行命令的集群上的对等体详细信息。

常见问题

依赖性问题

确保已删除VM保护以及Datastore映射。

尝试在不删除VM保护/数据存储映射的情况下删除复制对时，会出现一个弹出窗口，指示必须清除相关项。

对等体删除错误

注意：如果eth2网络上的集群之间出现通信问题，此操作将不可能完成。

连接问题

连接问题可能导致清除过程遇到困难，因为每个群集中的每个存储控制器虚拟机都通过eth2与其对等体进行活动通信。如果至少有一个控制器虚拟机未通过eth2网络做出响应，则可能导致复制和清理活动失败。

- 验证eth2是否存在。在每个存储控制器虚拟机上使用ifconfig命令，以确认eth2是否显示“up”，如果不是“up”，则需要进行TAC干预。

- 使用ping测试每个存储控制器虚拟机的eth2接口之间的连接。

Eth2 Ping测试示例

- 确保两个群集中的复制VLAN匹配。

- 确保在群集之间的所有路径中正确配置复制VLAN。

- 确保复制网络的本地和远程群集中的MTU匹配

- 使用Test Remote Replication Network选项验证连接。选择Replication，在集群配对中，选择Actions > Test Remote Replication Network：

测试远程复制网络

- 在活动选项卡中监视此操作。

测试成功的示例：

成功的测试示例

测试失败的示例：

不成功的测试

相关信息

- 思科HyperFlex数据平台管理指南5.0版

- 思科HyperFlex数据平台CLI指南，5.0

- 思科技术支持和下载