目录

简介

HyperFlex和网络控制策略

简介

本文将介绍UCS中的网络控制策略，以及它如何与HyperFlex集群在各种场景下的运行相关。

HyperFlex和网络控制策略

网络控制策略是什么？网络控制策略(NCP)定义以下功能和操作：

思科发现协议(CDP):启用或禁用

MAC寄存器模式:仅本征VLAN或所有主机VLAN

上行链路失败时的操作:链路关闭或警告

MAC安全 — 伪造:允许或拒绝

LLDP — 传输/接收:已禁用或已启用

HX安装程序将在LAN /策略/根/子组织/ <HX集群名称> /网络控制策略/

HyperFlex基础设施

HyperFlex-vm

上述定义的网络控制策略由HyperFlex安装程序创建的vNIC模板使用。vNIC模板位于LAN /策略/根/子组织/ <HX集群名称> / vNIC模板/

以下vNIC模板使用NCP HyperFlex-infra:

- hv-mgmt-a

- hv-mgmt-b

- hv-vmotion-a

- hv-vmotion-b

- storage-data-a

- storage-data-b

以下vNIC模板使用NCP HyperFlex-vm:

- vm-network-a

- vm-network-b

让我们深入了解一下NCP策略名称HyperFlex-infra和上行链路故障操作。默认情况下，Action on Uplink Fail（上行链路故障操作）设置为Link Down（链路关闭）。这意味着当相应的上行链路（逻辑或物理）断开时，vNIC将被指示进入关闭状态。如果我们转到“设备/机架安装/服务器/服务器号”下的服务器的VIF选项卡，我们可以看到vNIC正在利用的上行链路：

发往交换矩阵互联A的vNIC被固定到端口通道1。发往交换矩阵互联B的vNIC被固定到端口通道2。如果端口通道1关闭，则发往交换矩阵互联A的vNIC会被指示下楼。如果我们登录vCenter，我们会看到相应的VMNIC关闭。

由于交换矩阵互联B上仍有Port-Channel 2，因此HyperFlex集群将保持正常运行。因此，如果交换矩阵互联B上的端口通道2也丢失了。

如您所料，所有vNIC都处于Down Link状态，相应的VMNIC也处于Down状态。

由于所有VMNIC都已关闭，因此与ESXi管理的连接将丢失，HyperFlex群集将脱机，因为存储控制器虚拟机无法再相互通信。

使用虚拟端口通道vPC将为HyperFlex提供最佳冗余。  目前，我们不支持使用警告而不是链路中断。流量可能会被列入黑名单并影响HyperFlex的网络冗余。